内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

Cisco DSL ルータと PC の接続

HyperTerminal の起動とセットアップ

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

Cisco DSL ルータの設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

インターネット サービス プロバイダー（ISP）は、Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）の接続を提供し、ユーザは PC で PPPoE のクライアント アプリケーションを使用しています。

重要：作業を開始する前に、COMポートを監視する可能性のあるPC上のすべてのプログラムを閉じてください。PDAやデジタルカメラなどのデバイスは、システムトレイにプログラムを配置して、COMポートがCisco DSLルータの設定に使用できないようにすることがよくあります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

Cisco DSL ルータと PC の接続

ロール型ケーブルを使用してコンソールを接続します。また Cisco デジタル加入者線（DSL）ルータのコンソール ポートと PC の COM ポートを接続します。Cisco DSL ルータに用意されているコンソール ケーブルは、明るい青色のフラット ケーブルです。ロール型ケーブルのピン割り当て、または RJ-45 から DB9 コンバータへのピン割り当ての詳細については、『コンソールおよび AUX ポートのためのケーブル接続ガイド』を参照してください。

1. シスコ コンソール ケーブルの一端の RJ-45 コネクタを Cisco DSL ルータのコンソール ポートへ接続します。

2. コンソール ケーブルのもう一端の RJ-45 コネクタを、RJ-45 から DB9 へのコンバータに接続します。

3. この DB9 コネクタを PC の空いている COM ポートに接続します。

HyperTerminal の起動とセットアップ

次のステップを実行します。

1. PC で HyperTerminal プログラムを起動します。

2. HyperTerminal セッションをセットアップします。

1. セッションに名前を割り当て、[OK] をクリックします。

2. [Connect To] ウィンドウで [Cancel] をクリックします。

3. [File] メニューから [Properties] を選択します。

4. [Properties] ウィンドウの [Connect Using] リストで、コンソール ケーブルの DB9 側を接続する COM ポートを選択します。

5. [Properties] ウィンドウで [Configure] をクリックし、次の値を入力します。

- ビット/秒：9600

- データ ビット：8

- パリティ：なし

- ストップ ビット：1

- フロー制御：なし

6. [OK] をクリックします。

7. [Call] メニューで [Disconnect] をクリックします。

8. [Call] メニューで [Call] をクリックします。

9. HyperTerminal 画面上にルータ プロンプトが表示されるまで、[Enter] キーを押します。

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

次のステップを実行します。

1. 特権モードに入るために、ルータ プロンプトで [enable] と入力します。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. ルータ上の既存の設定をクリアします。

Router#write erase

3. ルータをリロードすると、ルータはブランクのスタートアップ コンフィギュレーションで起動します。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. ルータのリロード後、イネーブル モードを再度開始します。

Router>enable

Router#

Cisco DSL ルータの設定

次のステップを実行します。

1. トラブルシューティング セクションの debug 出力を適切に記録して表示するために、service timestamp を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. Cisco DSLルータのロギングコンソールを無効にして、ルータの設定中にトリガーされる可能性のあるコンソールメッセージを抑制します。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. Cisco DSLルータでルーティングを無効にし、ブリッジプロトコルを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. Cisco DSLルータイーサネットインターフェイスでブリッジグループを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. Cisco DSLルータのATMインターフェイスに、ATM相手先固定接続(PVC)、カプセル化タイプ、ブリッジグループを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. Cisco DSL ルータのロギング コンソールをイネーブルにし、すべての変更をメモリに書き込みます。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

コンフィギュレーション

これは、このドキュメントの設定手順を完了した後の設定です。

PCがPPPoEクライアントとして機能するCisco DSLルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

確認

これで、Cisco DSL ルータは Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL; 非対称デジタル加入者線）サービスに運用できるようになっています。show run コマンドを発行すると、設定を表示できます。

Router#show run

Building configuration...

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

トラブルシュート

ADSLサービスが正しく動作しない場合は、「PC PPPoEクライアントのトラブルシューティング」を参照してください。

関連情報

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド - Cisco DSL ルータ：PPPoE クライアントとして動作する PC

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems