内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

実行する作業

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

インターネット サービス プロバイダー（ISP）はブリッジされた接続を割り当てています。

ヒント：シスコデバイスの設定方法に精通しておらず、段階的な設定を行いたい場合は、『RFC1483純粋なブリッジングの段階的設定』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

実行する作業

- ISPから提供された情報を使用して、PCクライアントを手動で設定します。

- IPアドレスとサブネットマスク。

- [Default Gateway]：

- ドメインネームサーバ(DNS)のIPアドレス。

- Ciscoデジタル加入者線(DSL)ルータでno ip routingとbridge 1 protocol ieeeを設定します。

- ATMインターフェイス(非対称デジタル加入者線(ADSL)インターフェイス)を、ATM相手先固定接続(PVC)およびカプセル化を使用して設定します。

- ATMおよびイーサネットインターフェイスでbridge-group 1を設定します。

注：Cisco DSLルータがブリッジモードの場合、Network Address Translation（NAT；ネットワークアドレス変換）およびDynamic Host Control Protocol（DHCP；ダイナミックホストコントロールプロトコル）サーバの設定はサポートされません。

設定

ヒント：シスコデバイスの設定方法に精通しておらず、段階的な設定を行いたい場合は、『RFC1483純粋なブリッジングの段階的設定』を参照してください。

Cisco DSLルータ（RFC1483純粋ブリッジング）

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ADSLサービスが正常に動作していない場合は、『RFC1483 Pure Bridgingのトラブルシューティング』を参照してください。

関連情報

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド - RFC1483 ブリッジングの実装

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems