内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トポロジ

問題

解決方法

確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、各 15454 ノードにおける 8 つの STP インスタンスの制限を解消するために、単一の STP のインスタンスにマルチ スパニングツリー プロトコル（STP）インスタンスを縮小する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- スパニング ツリー プロトコル

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454 バージョン 5.x

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

トポロジ

このドキュメントでは、4つのONS 15454ノード（15454a-105、15454b-108、15454c-107、および15454d-104）を使用します(図1 )。 これらの4つのノードはスターネットワークを形成し、15454a-105が共通のポイントとなります。

図 1：トポロジ

各ノードには1つのE100T-12カードがあります。

問題

ONS 15454のスパニングツリーソフトウェアは、共有リソースであるTiming, Communications and Control(TCC)カードで動作します。

注：このドキュメントでは、「TCC」を使用して、カードのすべてのバリエーションを総称します。

このドキュメントでは、ノードに対して最大8つのSTPインスタンスを制限する方法について説明します。

問題を理解するには、次の手順を実行します。

1. 15454a-105のCisco Transport Controller(CTC)にログインします。

図2：拡張されたSTPインスタンス

2. [メンテナンス]タブをクリックします(図2の矢印Aを参照してください)。

3. [Ether Bridge]タブをクリックします(図2の矢印Bを参照)。

4. [Circuits]タブをクリックします(図2の矢印Cを参照)。

[STP ID]列には、STPの8つの異なるインスタンスが表示されます。9番目のSTPインスタンスを持つ回線を作成しようとすると、エラーメッセージが表示されて失敗します(図3を参照)。

図3 - VLAN/スパニングツリー違反エラーメッセージ

解決方法

このエラーを回避する1つの方法は、トラフィックを伝送しないファントムVLANを割り当てることです。ファントムVLANは、スパニングツリーを同じインスタンスに強制的に集約します。解決策は、回線1、回線2、回線3、および回線4を1つのSTPインスタンスに集約することです。

次のステップを実行します。

1. ファントムVLANを作成します。次のステップを実行します。

1. 15454a-105のCTCにログインします。

2. [Circuits] タブをクリックします（図 4 の矢印 A を参照）。

3. [回路1]を選択します(図4の矢印Bを参照)。

図4 – 回線の編集

4. [Edit]をクリックします(図4の矢印Cを参照)。 [Edit Circuit]ウィンドウが表示されます(図5を参照してください)。

回路マップを確認します(図5の矢印Aを参照してください)。

注：回路マップを表示するには、[Show Detailed Map]チェックボックスをオンにする必要があります(図5の矢印Dを参照してください)。

図5 - [Edit Circuit]:回線1

5. [VLANs]タブをクリックします(図5の矢印Bを参照)。

6. [New VLAN]をクリックします（の矢印Cを参照）。 [Define New VLAN]ダイアログボックスが表示されます。

図6：新しいVLANの定義

7. 該当するフィールドにVLAN名とVLAN IDを入力します。この場合、VLAN名はVLAN99、VLAN IDは99です。

8. [OK] をクリックします。

2. VLAN99を回線1に追加します。次の手順を実行します。

1. [Available VLANs]から[VLAN99]を選択します(図7の矢印Aを参照してください)。

図7：回線へのVLANの追加

2. [>>]ボタンをクリックします(図7の矢印Bを参照してください)

3. [Apply]をクリックします(図7の矢印Cを参照)。

3. VLAN99を回線2に追加します。

4. VLAN99を回線3に追加します。

5. VLAN99を回線4に追加します。

確認

結果を確認するには、次の手順を実行します。

1. [Maintenance] > [Ether Bridge] > [Circuits]をクリックします。

2. 図2の矢印Dと図8の矢印Aを比較します。回線2、3、および4がSTP ID 2、3、および4からSTP ID 1に折りたたまれることに注意してください。

図8：コラプストモードのSTPインスタンス

マージ後、STPインスタンスの数が8から5に減少しました。これで、別のSTPインスタンスを追加できます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems