内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

問題

解決方法

確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、ONS 15454 4.5.x 以前を使用してネットワーク要素（NE）を設定する方法について説明します。NE 設定により、Cisco Transport Manager（CTM）バージョン 5.x 以降において、CTM 5.x 以前のバージョンで以前に設定されたゲートウェイ ネットワーク エレメント（GNE）とエンドポイントの関係の認識が可能になります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- CTM

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454 バージョン 4.5.x 以前

- CTM バージョン 5.x 以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

シスコは、CTM 5.x 以降で、CTM が GNE およびエンドポイント NE の関係を認識する方法を変更しました。

CTM 5.x より前のバージョンでは、CTC ベース NE のプロキシ設定に関係なく、ネットワーク トポロジに基づいて、ユーザが GNE およびエンドポイント NE を手動で設定します。

CTM 5.x 以降では、GNE およびエンドポイント NE を手動設定する機能は使用できません。CTM は、NE の GNE プロキシ設定に基づいて、GNE を自動的に選択します。CTM には、NE の状態に関して、次の 3 つの新しい分類があります。

- ゲートウェイ ネットワーク要素（GNE）

- 外部ネットワーク要素（ENE）

- LAN 接続要素（LNE）

CTM 5.0 では、プロキシを有効にしていないすべての NE は、物理 LAN 接続がない場合でも、LNE のラベルを持ちます。システムは、有効になっているプロキシを持つすべての NE を GNE と見なします。これは特に、追加のエンドポイント NE 設定オプションのない、CTC 4.5.x より前のバージョンの NE に当てはまります。

問題

CTC 4.5.x 以前から CTM 5.x 以降にアップグレードまたは追加しようとすると、次の問題が発生します。

1. CTM の GNE、LNE、および ENE に関して、NE の正しくないラベルが表示されます。

2. CTM は NE の一部の状態を検出できません。たとえば、使用不可という通信状態ラベルがあり、これは CTM が NE への接続を確立できないことを意味します。

解決方法

これらの問題を解決するには、次の手順を実行します。

注：ネットワーク内の小さなリングでこの手順を最初にテストしてください。結果に問題がなければ、ネットワークの残りの部分に手順を展開できます。

1. GNE のプロキシを有効にします。次のステップを実行します。

1. CTC にログインします。

2. [Provisioning] > [Network] > [General] をクリックします。

3. [Gateway Settings] セクションの [Enable Proxy] チェックボックスをオンにします（図 1 の矢印 A を参照）。

図 1 – ゲートウェイのネットワーク要素の設定

2. 各エンドポイント NE のデフォルト ルートを 0.0.0.0 に設定し、次の設定を有効にします。

- プロキシ

- クラフト アクセスのみ

- Firewall

注：リング内のすべてのノードをCTMで完全に表示するには、3つのオプションをすべて有効にする必要があります。

次のステップを実行します。

1. CTC にログインします。

2. [Provisioning] > [Network] > [General] をクリックします。

図 2 – エンドポイントのネットワーク要素の設定

3. [Enable Proxy] チェックボックスをオンにします（図 2 の矢印 A を参照）。

4. [Craft Access Only] チェックボックスをオンにします（図 2 の矢印 B を参照）。

5. [Enable Firewall] チェックボックスをオンにします（図 2 の矢印 C を参照）。

6. [Default Router] フィールドに 0.0.0.0 と入力して、デフォルト ルータの IP アドレスを 0.0.0.0 に設定します（図 2 の矢印 D を参照）。

注：現場の技術者は、TCC2イーサネットインターフェイスを介してNEに直接接続する場合でも、CTCを介してリングを完全に確認できます。手順をネットワーク全体に展開する前に、テストがこの側面を対象にすることを確認します。

確認

NE の設定に基づいた GNE-ENE 設定を示す CTM ドメインを次に示します。

- 10.89.238.77（Imperial Palace .77）は GNE として表示されます（図 3 の矢印 A を参照）。緑色のチェックマークは Imperial Palace .77 が GNE であることを示します。

- 10.89.238.241（Imperial Palace .241）は ENE として表示されます（図 3 の矢印 B を参照）。緑色のチェックマークは Imperial Palace .241 が ENE であることを示します。

図 3 – CTM

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems