内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

問題

原因

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、信号劣化が発生する場合に復元パケット リング（RPR）をラップするために Cisco ML シリーズ カードを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード

- Cisco IOS(R) ソフトウェア

- ブリッジングと IP ルーティング

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ONS リリース 5.02 を実行する Cisco ONS 15454

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 を実行する（ONS 5.02 リリースの一部としてバンドルされている）ML

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

Cisco ML シリーズ RPR は現在、ラップ復元を実行し、そのラップ手法は単純なものです。パケットが障害ポイントに達すると、ML シリーズ RPR は単に、ラップされたリングでパケットをリダイレクトします。したがって、障害に隣接するノードだけが問題を認識してラップを開始する必要があります。また、ラッピングは準 50 ms 復元性を提供し、ネットワークの規模にかかわらず、同じネットワーク コンバージェンス時間を維持します。

図 1 はラッピングの例を示します。S3 から S4 へのトラフィックは、通常の状態の 2 ノードを通過します（図 1 の矢印 A を参照）。 パスはS3 > S4です。S3とS4の間のリンク障害はラップし、S3からS4へのトラフィックは4つのノード、S3 > S2 > S1 > S4を通過します(図1の矢印Bを参照してください)。

図 1 – Cisco ML シリーズ RPR ラッピング

pos trigger defects ber_sd_b3 コマンドが設定されていない場合、信号が劣化しても ML はリングをラップしません（これは信号エラー（LOS、LOF）状態でのみ発生します）。

CTC バージョン 6.2 に RPR キープアライブという新しい機能があることに注意してください。RPR キープアライブは、信号劣化状態に加えて他の状態（たとえば潜在的なハードウェア障害）が発生した場合にリングをラップします。ノードを 6.2 バージョンにアップグレードできる場合は、RPR キープアライブ機能を使用することが推奨されます。

詳細については、「Resilient Packet Ring の設定」の RRPR キープアライブのセクションを参照してください。

問題

Cisco ML シリーズ RPR は、ファイバ断線による信号障害アラームが発生した場合にのみラップします。短い期間の信号劣化が生じた場合、RPR はパケットを破棄します。show controller pos X コマンドは ber_sd_b3、BIP（B3）エラーの増加を示し、結果として入力 CRC および runt が発生します。show controller pos X コマンドでは、X は 0 または 1 になります。

原因

この問題の原因の1つは、OC-48などの2つのノードを接続するラインカードの障害です。もう1つは、B3ビットエラーレート(BER)の上昇です。 この状態は、ファイバの汚れ、コネクタの緩み、トランスミッタの不良、レシーバの不良が原因で発生することがあります。

解決方法

ライン カードの不良によってこの問題が発生した場合は、光源レベルを確認し、ファイバをクリーニングします。問題が解決しない場合は、ライン カードを交換して問題解決を図ります。通常、ライン カードの交換は最後の手段です。ただし、この手順を実行している間に重要なトラフィックが影響を受ける場合があります。パケット ドロップを避けるには、SD 状態で POS インターフェイスを自動的に強制停止し、RPR リングをラップします。

Path Bit-Interleaved Parity（PBIP）BER が信号劣化（SD）しきい値を超えたために問題が発生した場合、ML シリーズ カード上で POS インターフェイスを使用してこの回線を設定します（図 2 の矢印 A を参照）。

pos trigger defects ber_sd_b3

この回線によって、ラップ数が減少します。

図2 - POSトリガー不具合ber_sd_b3

新しい回路を作成するとき、SD しきい値を設定できます（図 3 の矢印 A を参照）。

POSトリガー不具合のデフォルト値にはber_sd_b3は含まれていません。このコマンドを追加すると、SDしきい値に達したときにMLシリーズRPRがラップします。

図 3 – SD しきい値の設定

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems