内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 プラットフォームの OC192-LR2 カードの OPT-LOW アラームをクリアするための手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454 リリース 6.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

カードポート上のレーザーの通常の(100%)光送信パワーの割合は、光パワー送信(OPT)を表します。 高送信パワー(OPT-HIGH)しきい値は、高送信パワーが発生したときの通常の送信光パワーのパーセンテージです。送信される光パワーが低い(OPT-LOW)しきい値は、送信パワーが低い場合の通常の送信光パワーのパーセンテージです。

カードポートの通常の光受信パワーのパーセンテージは、光受信(OPR)を表します。 高い光パワー受信(OPR-HIGH)しきい値は、高い受信パワーが発生したときに較正された受信光パワーのパーセンテージです。低受信パワー(OPR-LOW)しきい値は、低受信パワーが発生したときに較正された受信光パワーのパーセンテージです。

15454 OC192-LR2カードのデフォルトOPR-LOW値は50 %（15分/1日）です。

問題

ONS 15454のOC192-LR2カードがOPR-LOWアラームを受信します。

解決方法

OPR-LOWアラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. ノードビューに移動します。

2. 光学設定を変更するOC192-LR2カードをダブルクリックします。

3. [プロビジョニング]タブをクリックします(図1の矢印Aを参照してください)。

4. [Optics Thresholds]タブをクリックします(図1の矢印Bを参照してください)。

5. [OPRの設定]列の下の[設定]をクリックします(図1の矢印Cを参照)。 このオプションは、受信した光パワーを設定し、受信した電力レベルを100%に設定します。受信電力が減少すると、OPRの割合は減少し、受信電力の損失が反映されます。たとえば、受信電力が3 dBm減少すると、OPRは50 %減少します。

6. Set OPRメッセージは、OPR公称が正常に設定されたことを示します(図1の矢印Dを参照してください)。

図1 - OPRの設定

7. [OK] をクリックします。

この手順を実行してもOPR-LOWアラームが引き続き発生する場合は、OC192-LR2カードに障害があるかどうかを確認してください。別のOC192-LR2カードを試します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems