内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

電力仕様表

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム（MSPP）の電源仕様を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco ONS 15454 MSPP に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

電力仕様表

カード

概算の電力消費

ファイバの光のレベル

アンプ

ワット

BTU/時間

Rx レベル

Tx レベル

最大装着時の最大消費

22.63

1088.64

3714.59

ファン トレイ：FTA2

1.21

58.00

198.00

ファン トレイ：FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0.17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G（GBICを含む）

1.11

53.50

182.67

GBICを含むG1000-4

1.31

63.00

215.11

最大値 ～ 最小値

最大値 ～ 最小値

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8 ～ -28

-8 ～ -15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8 ～ -28

-8 ～ -15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8 ～ -28

+2 ～ -3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8 ～ -28

+2 ～ -3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8 ～ -30

-8 ～ -15

OC48IR-1310 High Speed

0.67

32.20

109.94

0 ～ -18

0 ～ -5

OC48LR-1550 High Speed

0.56

26.80

91.50

-8 ～ -28

+3 ～ -2

OC48IR-1310 Any Slot

0.77

37.20

127.01

0 ～ -18

0 ～ -5

OC48LR-1550 Any Slot

0.77

37.20

127.01

-8 ～ -28

+3 ～ -2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 ～ -27

0 ～ -2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8 ～ -28

0 ～ -2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10 ～ -19

+10 ～ +7

関連情報

- Cisco ONS 15454 製品カタログ

- 製品概要：Cisco ONS 15454

- データ シート：Cisco ONS 15454 イーサネット インターフェイス カード

- データ シート：Cisco ONS 15454 TCC+ カード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems