内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

作業パスまたは保護パス

BLSRリングの設定

光キャリアカードをインストールしファイバを接続する

カードに対するDCC終端の作成

カードへのポートの有効化

BLSRリングの設定

BLSRリングのノードのタイミングの設定

BLSRノードの追加とドロップ

ノードの追加

ノードの削除

BLSRトランクカードの移動

15454シャーシの別のスロットへのBLSRトランクカードの移動

BLSR リングに関するアラーム

デフォルトK Bte アラーム

同期アラームからのBLSR

関連情報

概要

双方向ライン スイッチ型リング（BLSR）として ONS 15454 ノードを設定すると、いくつかの一般的な問題が発生する可能性があります。 このドキュメントでは、このような問題を処理し、BLSR を設定するための最良の例について説明します。BLSR を設定する場合、15454 ノードを追加、削除、物理的に再設定できます。

注：ONS 15454は、ソフトウェアとハードウェアの構成に基づいて、最大32個の15454ノードを持つ2ファイバおよび4ファイバBLSRをサポートします。BLSRは、保護のために使用可能なファイバ帯域幅の半分を割り当てます。たとえば、光Carrier-48(OC-48)BLSRは、動作トラフィックに同期転送信号(STS)1 ～ 24を割り当て、保護のためにSTS 25 ～ 48を割り当てます。あるファイバスパンで中断が発生すると、他のファイバスパンの保護帯域幅(STS 25 ～ 48)に現用トラフィックが切り替わります。動作トラフィックは、1本のファイバ上のSTS 1 ～ 24上で1方向に移動し、2本のファイバ上のSTS 1 ～ 24上で反対方向に移動します。動作および保護帯域幅は等しくなければなりません。作成できるのは、Optical Carrier-12(OC-12)（2ファイバのみ）、またはOC-48とOC-192 BLSRだけです。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについての専門知識を有している必要があります。

- Cisco ONS 15454

- BLSR

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco ONS 15454に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

このドキュメントでは、最初の4ノードBLSRリングを使用したラボのセットアップについて説明します(図1を参照)。

このセクションでは、BLSRリングの設定方法について説明します。同じ手順を使用して、最大32ノードまでの任意のサイズのBLSRを設定できます。

このセクションでは、次の手順も説明します。

- 15454ノードをBLSRに追加し、既存の回線が追加されているかどうかを確認し、それを通過させます。

- ノードを削除します。

- OC-48トランクカードの1つを15454シャーシの別の物理スロットに移動します。

図1：初期4ノードBLSRリングを使用したラボのセットアップ

EastおよびWestポートに同期光ファイバネットワーク(SONET)データ通信チャネル(SDCC)終端を作成できます。Eastポートのファイバは、隣接ノードのWestポートのファイバに接続する必要があります。同様に、Westポートのファイバは、隣接ノードのEastポートのファイバに接続する必要があります。

East to West接続を誤って設定した場合（たとえば、EastからEastまたはWestからWestなど）、エラーメッセージは表示されません。ただし、ファイバが破損するとトラフィックが失敗します。ファイバ破断の両側のノードは、STS 1 ～ 24の双方向動作パスに到達するトラフィックをSTS 25 ～ 48の保護パスに戻すことができないため、トラフィックが失敗します。

エラーを回避するには、システムを使用してBLSRポートを割り当てます。15454では、イーストポートを右側の最も遠い物理スロットに、ウェストポートを左側の最も遠い物理スロットに設定できます。たとえば、図1では、スロット12は東ポートで、スロット6は西ポートです。

SONET K1、K2、およびK3バイトは、BLSR保護スイッチを制御する情報を伝送します。各BLSRノードはKバイトを監視して、SONET信号を代替物理パスに切り替えるタイミングを決定します。Kバイトは、リング内のノード間で行われる障害状態とアクションを通信します。

作業パスまたは保護パス

BLSRリングは、保護のために使用可能なファイバ帯域幅の半分を割り当てます。STS 1 ～ 24は、両方の光ファイバパス上の作業スパンのトラフィックに割り当てられます。STS 25 ～ 48は、両方のファイバパスの保護スパン上のトラフィックに割り当てられます。動作および保護帯域幅は等しくなければなりません。プロビジョニングできるのは、OC-12、OC-48、およびOC-192 BLSRだけです。

ファイバ破断のない通常のBLSRリングでは、STS 1 ～ 24が、反対方向に移動するファイバスパン1と2の両方でトラフィックを処理するために使用されます(図2を参照)。

図2 – ファイバ破断のない通常のBLSRリング

次の表に示すように、SONETフレームの回線オーバーヘッドセクションのK1およびK2バイトは、リングの状態を示します。

パスのオーバーヘッド

セクションのオーバーヘッド

A1 Framing

A2 Framing

A3 Framing

J1 Trace

B1 BIP-8

E1 Orderwire

E1 User

B3 BIP-8

D1 Data Com

D2 Data Com

D3 Data Com

C2 Signal Label

回線のオーバーヘッド

H1 Pointer

H2 Pointer

H3 Pointer Action

G1 Path Status

B2 BIP-8

K1

K2

F2 User Channel

D4 Data Com

D5 Data Com

D5 Data Com

H4 Indicator

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Z3 Growth

D10 Data Com

D11 Data Com

D12 Data Com

Z4 Growth

S1/Z1 Sync Status/Growth

M0 または M1/Z2 REI-L Growth

E2 Orderwire

Z5 Tandem Connection

K1ビットの内訳を次に示します。

プリエンプション優先度のリクエスト

ビット 1 ～ 4

ビット

優先順位

1111

Lockout of Protection (span) [LP-S]またはSignal Fail (protection) [SF-P]

1110

強制スイッチ（スパン）[FS-S]

1101

強制スイッチ（リング） [FS-R]

1100

信号障害（スパン）[SF-S]

1011

信号障害（リング） [SF-R]

1010

信号劣化（保護） [SD-P]

1001

信号劣化（スパン）[SD-S]

1,000

信号劣化（リング） [SD-R]

0111

手動スイッチ（スパン）[MS-S]

0110

手動スイッチ（リング） [MS-R]

0101

復元の待機[WTR]

0100

エクササイザ（スパン）[EXER-S]

0011

エクササイザ（リング） [EXER-R]

0010

逆引き要求（スパン）[RR-S]

0001

Reverse Request(ring) [RR-R]

0000

要求なし[NR]

ビット 5 ～ 8

宛先ノードID:これらのビットは、K1バイトが宛先となるノードのIDを示します。宛先ノードIDは、常に隣接ノードのIDです（デフォルトのAPSバイトを除く）。

K2ビットの内訳を次に示します。

ビット

説明

ビット 1 ～ 4

これらのビットは、要求を送信するノードのノードIDを常に示します。

ビット 5

このビットは、ブリッジ要求K1ビット1 ～ 4がショートパス要求(0)かロングパス要求かを示します。（1）

ビット 6 ～ 8

111 – 回線AIS

110 – 回線RDI

101 – 将来使用するために予約済み

100 – 将来使用するために予約

011：保護チャネルの追加トラフィック(ET)

010 – ブリッジおよびスイッチ（BrおよびSw）

001 – ブリッジ(Br)

000 – アイドル

ファイバの破断が発生すると、K1バイトとK2バイトがアラームを報告します。K1バイトとK2バイトは、ブレークが発生した送信元ノードと宛先ノードを識別し、どの現用チャネルと保護チャネルがループされているかを識別します。現用トラフィックは、スパン2、3、および4の保護帯域幅(STS 25 ～ 48)に切り替わります。

図3 – ファイバ破断

図4には、ノードAとノードDがファイバ破断を検出し、現用パスSTS 1 ～ 24を保護パスSTS 25 ～ 48に切り替えた後のBLSRスパン2、3、および4を示します。

図4 - BLSRリングスパン2、3、および4ノードAおよびDがファイバ破断を検出した後

ファイバを保護するスイッチが動作しなくなると、トラフィックの中断は50ミリ秒未満になります。

BLSRリングを移動する回線でのファイバ破断の影響を理解する必要があります。リングの両側で回路が行われる図5のシナリオを考えてみます。回線はノードAとノードCで出入りします。

図5 – 回線でのファイバ破断の影響

ノードAとノードDの間でファイバの中断が発生すると、ノードAとノードDの間のファイバのステータスを反映して、すべてのK1バイトとK2バイトが変更されます。リングの左側にあるSTS 1 ～ 24を通過するトラフィックは、リングの右側にあるSTS 25 ～ 48を使用するようになりました。STS 25 ～ 48のトラフィックはノードC宛てですが、トラフィックはノードDに継続する必要があります。ノードDでは、トラフィックがブリッジされ、ノードCにスイッチバックされます(図6を参照)。

図6：トラフィックがブリッジされ、ノードCにスイッチングされる

BLSRリングの設定

BLSRリングを設定するには、次の手順を実行します。

1. 光キャリアカードをインストールしファイバを接続する.

2. カードのDCC終端を作成します。

3. カードへのポートを有効にします。

4. BLSRリングを設定します。

5. BLSRリングのノードのタイミングを設定します。

光キャリアカードをインストールしファイバを接続する

次のステップを実行します。

1. OC-12またはOC-48カードを物理的に取り付けるには、『15454ユーザドキュメント』の「カードの取り付けとターンアップ」セクションの手順を使用してください。OC-12カードは、任意のスロットに取り付けることができます。ただし、OC-48カードは高速スロット5、6、12、または13にのみ取り付ける必要があります。

2. カードのブートを許可します。

3. ファイバをカードに接続します。

取り付けたカードのACT LEDが緑色に点灯することを確認します。

カードに対するDCC終端の作成

次のステップを実行します。

1. BLSRの最初のノードにログインします。

2. [Provisioning] > [Sonet DCC] を選択します。

[SDCC Terminations]パネルが表示されます。

図7 - [SDCC Terminations]パネル

3. [SDCC Terminations]セクションで[Create]をクリックします。

[Create SDCC Terminations]ダイアログボックスが表示されます。

図8 - [Create SDCC Terminations]ダイアログボックス

4. Ctrlキーを押したまま、ノードでBLSRリングポートとして機能する2つのスロットまたはポートをクリックします。たとえば、スロット6(OC-48)ポート1とスロット12(OC-48)ポート1(図8を参照)です。

注：ONS 15454は、データ通信にSONETセクション層DCC(SDCC)を使用します。ONS 15454は回線DCCを使用しません。したがって、回線DCCは、ONS 15454ネットワークを介してサードパーティの機器からDCCをトンネリングするために使用できます。

5. [OK] をクリックします。

スロットまたはポートは、「SDCCの終端」セクションにリストされています。

図9 – スロットまたはポートの一覧

カードへのポートの有効化

次のステップを実行します。

1. SDCC終端として設定した光カードのいずれかをダブルクリックします。

2. [プロビジョニング] > [回線]を選択します。

3. 「ステータス」列で「サービス中」を選択します。

図10 -[In Service]オプションの選択

4. SDCC終端として設定されている他の光カードと、BLSRリング内の各ノードに対して、ステップ1 ～ 3を繰り返します。

BLSRリングの設定

次のステップを実行します。

1. いずれかのBLSRノードにログインします。

2. [プロビジョニング] > [リング]を選択します。

BLSRリングの光カードのすべての回線が削除されていることを確認します。BLSRリングが無効になっている状態から開始する必要があります。

図11 - BLSRリングが無効な状態から開始

3. BLSRセクションのNode IDフィールドにノードのIDを入力します。

ノードIDは、BLSRリングに対するノードを識別します。最大16個のノードIDを設定できます。BLSRリング内のすべてのノードに一意のノードIDを割り当てていることを確認します。

図12 – 各ノードに一意のノードIDを割り当てる

4. ノードIDを選択します。

その他のBLSRフィールドが表示されます。

5. 次のBLSRプロパティを設定します(図13を参照)。

- リングID：リングの識別子を割り当てます。0 ～ 255の数値であることを確認します。同じBLSR内のすべてのノードに同じリングIDを使用する必要があります。

- Reversion time：現用トラフィックが元の現用パスに戻るまでの時間を指定します。デフォルト値は5分です。

- East Port：ドロップダウンリストから、必要なポートをEastポートとして選択します。通常、イーストポートは15454の右側で使用可能なスロットの中で最も高いスロットです。

- West Port：ドロップダウンリストから、必要なポートをWestポートとして選択します。通常、ウェストポートは15454の左側で使用可能なスロットの中で最も低いスロットです。

図13 - BLSRプロパティの設定

図14は、ノードAの設定を示しています。

図14 – ノードAの設定

6. [Apply] をクリックします。

[BLSR Map Ring Change]ダイアログボックスが表示されます。

図15 - [BLSR Map Ring Change]ダイアログボックス

7. [Yes] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図16 - [BLSR Ring Map]ダイアログボックス

8. [Accept] をクリックします。

[BLSR Ring Map]パネルには、BLSRリングの最初の15454ノードであるノードAのIPアドレス10.200.100.11が表示されます。ノードがBLSRリングマップに追加されます。リング内のすべてのノードを設定するまで、デフォルトKアラームが表示されます。

図17 – デフォルトのKアラーム

9. 4ノードのBLSRリングを形成する他の3つのノードに対して、手順2 ～ 6を実行します。図18は、ノードBのBLSR設定ウィンドウを示しています。ノードBは異なるノードIDを持っていますが、リングIDは同じであることに注意してください。

図18 – ノードBの[BLSR Configuration]ウィンドウ

図19は、ノードBの設定を示しています。

図19 – ノードBの設定

10. [Apply] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図20:BLSRリングへの2番目のノードの追加

11. [Accept] をクリックします。

12. ノードCを設定します。

図21 – ノードCのBLSR設定

図22はノードCの設定を示しています。

図22 – ノードCの設定

13. [Apply] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図23 - BLSRリングへの3番目のノードの追加

14. [Accept] をクリックします。

15. ノードDを設定します。

図24 – ノードDのBLSR設定

図25はノードDの設定を示しています。

図25 – ノードDの設定

16. [Apply] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図26 - BLSRリングへの4番目のノードの追加

17. [Accept] をクリックします。

18. ネットワークビューに切り替えて、デフォルトKアラームがクリアされているかどうかを確認します。

19. BLSRをテストするには、通常のテスト手順を使用します。使用できる手順を次に示します。

1. ノードにログインし、[メンテナンス] > [リング]を選択します。

2. 「東演算」(East Operation)リストから「手動リング」(MANUAL RING)を選択し、「適用」(Apply)をクリックします。トラフィックスイッチが正常に切り替えられているかどうかを確認します。

3. 「東工程」リストから「消去」を選択し、「適用」をクリックします。

4. [West Operation]に対して手順1 ～ 3を繰り返します。

5. 1つのノードでファイバをプルし、トラフィックが正常に切り替わっているかどうかを確認します。

BLSRリングのノードのタイミングの設定

SONET DCCを設定したら、ノードのタイミングを設定する必要があります。手順については、『15454 User Documentation』の「ONS 15454 Timingの設定」セクションを参照してください。ONS 15454のタイミングに関する一般的な情報については、『ONS 15454タイミングの問題』を参照してください。

BLSRノードの追加とドロップ

このセクションでは、v2.x.xソフトウェアレベルのBLSRノードを追加およびドロップする手順について説明します。最新のv5.0ソフトウェアレベルを使用している場合は、BLSRノードを追加およびドロップする手順について、v5.0のドキュメントを参照してください。

ノードを追加またはドロップするには、サービスが実行されるスパンからトラフィックをルーティングするフォースオペレータを使用して保護スイッチを実行する必要があります。

次の例は、無停止で設定し、5番目のノードであるノードEを4ノードBLSRリングに追加する方法を示しています。この例では、正しい回線がノードEに追加されているかどうかを確認する方法も示しています。

図27 - 5番目のノードを追加する例

この例では、BLSRリングからノードEを無停止で削除する方法も示しています。この例では、元の4ノードのラボセットアップに戻し、回線が正しく設定されているかどうかを確認する方法を示します。

注：一度に1つのノードだけを追加または削除できます。

ノードの追加

BLSRリングにノードを追加する場合は、トラフィックの中断を最小限に抑えるために、システムにローカルでログインしてください。次のステップを実行します。

1. BLSRに追加する光カードをONS 15454に取り付けます。

カードへの接続にファイバケーブルが使用できることを確認します。

2. ノードを介してテストトラフィックを実行し、カードが正常に機能していることを確認します。

3. 新しいノードEに接続するノードに、そのイーストポート（ラボ設定のノードD）を介してログインします。

4. イーストポートでトラフィックを強制的に送信します。次のステップを実行します。

1. Maintenance > Ringを選択します。

2. [東方操作]リストから[強制呼び出し]をクリックします。

図28：東ポートでのトラフィックの強制

3. [Apply] をクリックします。

イーストポートOC-48カードに対して強制スイッチ要求アラームが生成されます。

図29：強制切り替え要求アラーム

強制切り替え要求アラームは正常です。

注意：保護スイッチ中はトラフィックが保護されません。

4. 新しいノードに接続する必要があるノードに、ウェストポート（ラボ設定のノードA）を介してログインします。

5. ウェストポートでトラフィックを強制的に送信します。次のステップを実行します。

1. Maintenance > Ringを選択します。

2. [West Operation]リストから[FORCE RING]をクリックします。

図30：西ポートでのトラフィックの強制

3. [Apply] をクリックします。

トラフィックが正しく切り替えられるように、BLSRリングでイーストポートとウェストポートの方向が正しく設定されていることを示す確認メッセージが表示されます。

図 31 – 確認メッセージ

イーストポートOC-48カードに対して強制スイッチ要求アラームが生成されます。

図32:Force Switch Requestアラーム

強制切り替え要求アラームは正常です。

注意：保護スイッチ中はトラフィックが保護されません。

6. 新しいノードにログインし、次のBLSR設定手順を実行します。

1. SONET DCCをプロビジョニングします。

図33:SONET DCCのプロビジョニング

2. BLSRタイミングを設定します。

図34 - BLSRタイミングの設定

3. BLSRポートを有効にします。

図35 - BLSRポートの有効化

4. BLSRリングを設定します。

図36 - BLSRリングの設定

7. 新しいノードEに直接接続するノードDとノードAからファイバ接続を削除します。

- 新しいノードE（スロット6）のウェストポートに接続する必要があるノードD（スロット12）からイーストファイバを取り外します。

- 新しいノードE（スロット12）のイーストポートに接続する必要があるノードA（スロット6）からウェストファイバを取り外します。

8. 取り外したファイバを、新しいノードEに接続されたファイバに交換します。WestポートをEastポートに、EastポートをWestポートに接続します。

9. Cisco Transport Controller(CTC)からログアウトします。

10. CTCに再度ログインします。

11. [BLSR Ring Map Change]ダイアログボックスが表示されるまで待ちます。

注：[BLSR Ring Map Change]ダイアログボックスが表示されない場合は、[Provisioning] > [Ring]を選択して、[Ring Map]をクリックします。

図37 - [BLSR Ring Map Change]ダイアログボックス

12. [Yes] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図38 - [BLSR Ring Map]ダイアログボックス

13. [Accept] をクリックします。

14. [Network]ビューに戻り、[Circuits]タブをクリックします。

ネットワークがすべての回線を検出するまで待ちます。新しいノードを通過する回線は不完全として示されます。[Circuits]ウィンドウに、回線のスパンの総数より1つ少ないスパンが表示されます。

図39：スパンの総数より1つ少ないスパン

15. ノードEを右クリックし、ショートカットメニューから[回路を更新]を選択します。

図40 – 回線の更新

ノードEに追加されたネットワークの数を示す回線更新確認メッセージが表示されます。

図41 - Circuits Update確認メッセージ

16. [Circuits]タブを選択し、ネットワークに不完全な回線が含まれていないことを確認します。

17. 回路を選択し、[マップ]をクリックします。

18. 回線が新しいノードE:

図42 – 回線が新しいノードEを通過することを確認する

19. 保護スイッチをクリアします。

新しいノードEへの接続にイーストポートを使用するノードDと、新しいノードEへの接続にイーストポートを使用するノードAの保護スイッチをクリアする必要があります。次の手順を実行します。

1. Maintenance > Ringを選択します。

2. 「東工程」リストから「消去」をクリックします。

3. [Apply] をクリックします。

図43：東ポートからの保護スイッチのクリア

4. [西側操作]リストから[CLEAR]を選択します。

5. [Apply] をクリックします。

図44：西ポートからの保護スイッチのクリア

ノードの削除

注意：この手順では、ノードを削除する際のトラフィック停止を最小限に抑えます。ただし、削除するノードで発信または終端する回線を削除して再作成すると、トラフィックが失われる可能性があります。

次のステップを実行します。

1. 削除するノードを選択し、そのノードで開始または終了するすべての回線を削除します。たとえば、ノードEをラボセットアップから削除する場合は、次の手順を実行します。

1. [Circuits] タブ をクリックします。

2. Ctrlキーを押しながらクリックし、削除する必要がある複数の回線を選択します。

3. [Delete] をクリックします。

削除を確認するメッセージが表示されます。

図45 – 回線の削除

4. [Yes] をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

図46 – 回線削除の確認メッセージ

5. マルチドロップ回路に、削除するノードにドロップが含まれている場合は、[編集]をクリックします。

6. ドロップを削除します。

注：削除するノードにはログインしないでください。

注：回線に複数のドロップがある場合は、ノードEで終端するドロップだけを削除します。

2. 削除するノードに隣接するノードのポートからトラフィックを手動で切り替えます。ノードが削除されると、隣接ノードが切断されます。次のステップを実行します。

1. ノードDを開きます。このノードは、イーストポートを介してノードEに接続されます。

2. Maintenance > Ringを選択します。

3. [東方操作]リストから[強制呼び出し]をクリックします。

4. [Apply] をクリックします。

図47：東ポートでのトラフィックの強制

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

5. [Yes] をクリックします。

図48 – 動作の確認

6. ノードAを開きます。ノードAは、Westポートを介してノードEに接続されます。

7. [西操作]リストから[FORCE RING]を選択します。

8. [Apply] をクリックします。

図49：西ポートでのトラフィックの強制

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

図50 – 動作の確認

注意：保護スイッチ中は、トラフィックが保護されません。

3. ノードEとそのネイバーであるノードAとノードDの間に存在するファイバ接続をすべて削除します。

4. 2つの隣接ノードを再接続します。

5. [BLSR Map Ring Change]ダイアログボックスが表示されるまで待ちます。

注：[BLSR Map Ring Change]ダイアログボックスが表示されない場合は、[Provisioning] > [Ring]を選択して、[Ring Map]をクリックします。

図51 - [BLSR Map Ring Change]ダイアログボックス

6. [Yes] をクリックします。

[BLSR Ring Map]ダイアログボックスが表示されます。

図52 - [BLSR Ring Map]ダイアログボックス

7. [Accept] をクリックします。

8. ノードEで発信または終端する各回線を1つずつ削除して再作成します。

9. 隣接ノードの保護スイッチをクリアします。次のステップを実行します。

1. イーストポートの保護スイッチでノードDを開きます。

2. Maintenance > Ringを選択します。

3. 「東工程」リストから「消去」をクリックします。

4. [Apply] をクリックします。

図53：東ポートからの保護スイッチのクリア

5. ウェストポートの保護スイッチでノードを開きます。

6. Maintenance > Ringを選択します。

7. [西操作]リストから[クリア]をクリックします。

8. [Apply] をクリックします。

図54：西ポートからの保護スイッチのクリア

10. 各ノードでBuilding Integrated Timing Supply(BITS)クロックが使用されているかどうかを確認します。

- BITSが使用されていない場合は、隣接ノードのイーストバウンドまたはウェストバウンドBLSRスパンのいずれかに同期が設定されていることを確認します。

- 削除したノード（ノードE）がBITSタイミングソースである場合は、BITSソースとして新しいノードを使用します。または、他のすべてのノードがタイミングを導出できる1つのノードで内部同期を選択します。

11. [Circuits]タブを選択し、不完全な回線がないことを確認します。

図55：不完全な回線が存在しないことを確認する

12. [マップ]タブをクリックします。

13. 回線が正しくルーティングされているかどうかを確認します。

図56 – 回線が正しくルーティングされているかどうかを確認する

BLSRトランクカードの移動

注：トランクカードを再配置するには、現在のBLSRリングからノードを1つずつドロップする必要があります。この手順はサービスに影響し、カードがスロットを変更するすべてのBLSRノードに適用されることに注意してください。続行する前に、すべての手順を確認してください。

図57の4ノードOC-48 BLSRラボ設定では、ノードDがアクティブなBLSRから一時的に削除されます。また、スロット6のOC-48カードはスロット5に移動し、スロット12のOC-48カードはスロット6に移動します。

図57 - 4ノードOC-48 BLSRラボのセットアップ

15454シャーシの別のスロットへのBLSRトランクカードの移動

このセクションでは、1つのBLSRトランクカードを別のスロットに移動する方法について説明します。移動するカードごとに、次の手順を実行します。この手順はOC-48 BLSRトランクカード用ですが、OC-12カードでも同じ手順を使用できます。

注：ONS 15454ノードはCTCリリース2.0以降を使用する必要があり、OC-48、OC-12カード、またはBLSR構成に対してアクティブなアラームを設定することはできません。

1. トランクカードを切り替えるノードからトラフィックを強制的に離します。次のステップを実行します。

1. Eastポートを介してトランクカードを移動するノードDに接続されているノードCにログインします。

2. Maintenance > Ringを選択します。

3. [東方操作]リストから[強制呼び出し]をクリックします。

4. [Apply] をクリックします。

図58：東ポートでのトラフィックの強制

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

図59 - BLSRの動作の確認

5. [Yes] をクリックします。

強制スイッチを実行すると、手動の強制スイッチ要求アラームが生成されます。

図60 – 手動強制スイッチ要求アラーム

強制切り替え要求アラームは正常です。

注意：保護スイッチ中はトラフィックが保護されません。

6. トランクカードを移動するノードDにウェストポート経由で接続されているノードAにログインします。

7. Maintenance > Ringを選択します。

8. [West Operation]リストから[FORCE RING]をクリックします。

9. [Apply] をクリックします。

図61：西ポートでのトラフィックの強制

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

図62 - BLSR動作の確認

10. [Yes] をクリックします。

2. 移動するOC-48トランクカードがインストールされているノードDにログインします。

3. [Circuits] タブ をクリックします。

図63 – ノードDの[Circuits]タブの選択

4. 該当する回線のプロビジョニング情報を記録します。回線を後で復元するには、この情報が必要です。

5. 移動するカードを通過する回線を削除します。次のステップを実行します。

1. Ctrlキーを押しながらクリックし、必要な回線を選択します。

2. [Delete] をクリックします。

削除に従うように求められます。

図64 – ノードDの回線の削除

3. [Yes] をクリックします。

6. 移動するカードのSONET DCC終端を削除します。次のステップを実行します。

1. [Provisioning] > [Sonet DCC] を選択します。

2. [SDCC Terminations]セクションで必要なSonet DCCを選択します。

3. [Delete] をクリックします。

図65:SONET DCC終端の削除

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

図66 - SDCC終了削除の確認

4. [Yes] をクリックします。

7. 移動するノードのリングを無効にします。次のステップを実行します。

1. [プロビジョニング] > [リング]を選択します。

2. [ノードID]リストから[リング無効]をクリックします。

3. [Apply] をクリックします。

図67 – ノードDでリングを無効にする

削除を確認するメッセージが表示されます。

図68 – 削除の確認

8. OC-48カードがタイミングソースの場合は、[Provisioning] > [Timing]を選択し、[Internal Clock]にタイミングを設定します。

図69 – 内部クロックへのタイミングの設定

9. カードにポートをアウトオブサービスにします。次のステップを実行します。

1. カードをダブルクリックします。

2. [プロビジョニング] > [回線]を選択します。

3. 「ステータス」列で各ポートの「アウトオブサービス」を選択します。

図70 – 各ポートのアウトオブサービスの配置

アクションを確認するプロンプトが表示されます。

4. [Yes] をクリックします。

図71 – アクションの確認

10. スロット12のOC-48カードを物理的に取り外し、スロット5の新しい場所に移動します。

11. カードを新しいスロットに挿入し、カードが起動するのを待ちます。

12. 元のスロット12からOC-48カードの詳細を削除します。そのためには、ノード・ビューでカードを右クリックし、ショートカット・メニューから「削除」を選択する必要があります。

図72：元のスロットからのOC-48カードの削除

削除を確認するメッセージが表示されます。

図73 – 削除の確認

13. スロット5ポートにOC-48カードを装着して稼働状態に戻します。次のステップを実行します。

1. カードを右クリックし、ショートカットメニューの「カードを開く」を選択します。

図74 – カードを開く

2. [プロビジョニング]タブをクリックします。

3. 「ステータス」列から「サービス中」を選択します。

4. [Apply] をクリックします。

図75 – カードをサービスに戻すには、[In Service]オプションを選択します

14. このドキュメントの「BLSRリングの設定」セクションに記載されている手順を実行し、同じOC-48カード（新しいスロット）とEastおよびWest用のポートを使用してBLSRリングを有効にします。

15. 削除した回線を手動で再入力します。

回線をプロビジョニングする方法の詳細については、『ONS 15454 User Documentation』の「回線の作成とプロビジョニング」セクションを参照してください。

16. 回線タイミングを使用していて、移動したカードがタイミング基準である場合は、カードのタイミングパラメータを再度有効にします。

図76：タイミングパラメータの有効化

BLSR リングに関するアラーム

このセクションでは、BLSRリングに関連するアラームをリストします。

デフォルトK Bte アラーム

Default K Byte Received(DFLTK)アラームは、BLSRが正しく設定されていない場合に発生します。たとえば、4ノードのBLSRに、単方向パススイッチドリング(UPSR)として設定されたノードが1つあるときに、アラームが発生します。UPSRまたはリニア設定のノードは、BLSR用に設定されたシステムが想定する2つの有効なK1/K2自動保護システム(APS)バイトを送信しません。BLSR設定では、送信されたバイトの1つが無効であると見なされます。受信機器は、K1/K2バイトを監視してリンク回復情報を取得します。

図77 – デフォルトのKバイト受信(DFLTK)アラーム

アラームは、新しいリングマップが受け入れられない新しいノードを追加するときにも発生します。DFLTKのトラブルシューティング手順は、BLSROSYNCのトラブルシューティング手順とよく似ています。詳細は、『15454』の「DFLTK」セクションを参照してください。

同期アラームからのBLSR

図78 - BLSROSYNCアラーム

BLSR Out Of Sync(BLSROSYNC)アラームは、マッピングテーブルを更新する必要がある場合に発生します。アラームをクリアするには、受け入れる必要がある新しいリングマップを作成する必要があります。詳細は、『15454』の「BLSROOSYNC」セクションを参照してください。

関連情報

- Cisco ONS 15454リファレンスマニュアル、リリース3.3 – 第9章、SONETトポロジ

- Cisco ONS 15454リファレンスマニュアル、リリース5.0 – 第11章、SONETトポロジとアップグレード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems