内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

アラームをクリアする方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、DS3XM のアラーム表示信号/仮想トリビュタリ（AIS-V）のアラームをクリアする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、バージョン3.0より前のソフトウェアバージョンに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

アラームをクリアする方法

DS3XM AIS-Vアラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. 影響を受けるポート(ノードID、スロット番号、ポート番号、仮想トリビュタリ(VT)番号など)を判別します。

2. 影響を受けるポートから自身に戻る一方向VT回線を作成します。回路に簡単に認識できる名前を付けます。

たとえば、[Node 1] > [Slot 2] > [Port 2] > [VT 13]は、[Node 1] > [Slot 2] > [Port 2] > [VT 13]と相互接続されます。

3. DS3XMカードのカードビューに移動します。

4. [メンテナンス]をクリックし、[DS1]タブをクリックします。

5. アラームでVTを見つけます(DS3 #2やDS1 #13など)。

6. [Loopback Type]の下の[Facility (line)]を選択し、[Apply]をクリックします。

7. [回路]をクリックします。

8. 手順2で作成した単方向回路を見つけて選択します。

9. [Delete] をクリックします。

10. [削除の確認]ボックスの[はい]をクリックします。

11. DS3XMカードのカードビューに移動します。

12. [メンテナンス]をクリックし、[DS1]タブをクリックします。

13. ファシリティ（回線）ループバックでVTを見つけます。

14. [Loopback Type]の下の[None]を選択します。

15. [Apply] をクリックします。

16. [Alarms] をクリックし、AIS-Vアラームがクリアされていることを確認します。

17. DS3XMカード上のすべてのAIS-Vアラームに対して、これらの手順を繰り返します。

関連情報

- 光製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems