内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

保護グループタイプ

0:01

1:01

1:N

1+1

保護グループの作成

ONG 15454:1+1保護グループの設定

ONG 15454 1:N 保護グループセットアップ

ONG 15454 1:1 保護セットアップ

保護グループの削除

メンテナンスオペレーション

1+1 メンテナンスオペレーション

1:N メンテナンスオペレーション

リリース2.x

リリース3.x

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454で使用可能なさまざまなタイプの保護グループを作成、削除、および維持する方法について説明します。このドキュメントには、リリース3.1までのDS1、DS3、DS3E、DS3XM、EC1、OCnソフトウェアリリース、CTC

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco ONS 15454

- Cisco Transport Controllerリリース3.1以前

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

保護グループタイプ

Cisco ONS 15454は、カードタイプに応じて4つの保護方式を提供します。

0:01

この保護方式は「保護されていない」とも呼ばれます。 いずれかの 15454 Cisco ONS 15454カードは、スロット1 ～ 6またはスロット12 ～ 17で非保護として動作できます。これは、保護グループのデフォルト設定です。

1:01

この保護方式は、「1対1の保護」とも呼ばれます。 この設定では、1つの現用カードが1つの保護カードとペアになっています。この保護方式は、すべての電気カードで使用できます。DS1、DS3、DS3E、DS3XM、およびEC1。現用カードは偶数番号スロットにあり、保護カードは隣接する奇数番号スロットにある必要があります。たとえば、稼働中のDS3カードがスロット4に装着されている場合、保護DS3カードをスロット3またはスロット5に装着できます。

1:N

この保護方式は、「one-for-n保護」とも呼ばれます。 この設定では、1枚から5枚の現用カードが1枚の保護カードに割り当てられます。保護できるワーキングカードの最大数は5です。この保護方式は、DS1、DS3、およびDS3Eカードで使用できます。各1:N保護グループには、スロット3または15に取り付ける必要がある1つの保護カード（DS1N-14、DS3N-12、またはDS3N-12E）が含まれている必要があります。対応する現用カードは、保護カードカードとのハーフ。たとえば、DS3Nカードがスロット3に装着されている場合は、対応する現用DS3カードをスロット1、2、4、5、および6に装着できます。DS3Nカードがスロット15に装着されている場合は、スロット12、13、14、17に7に7保護は、カードとバックプレーンのタイプによって異なります。

1+1

この保護方式は、「1プラス1保護」とも呼ばれます。 この設定では、動作中の光ポートの1つが、別のカード上の別の光ポートによって保護されます。この保護方式は、すべてのOCnポートで使用できます。この保護方式は、カードではなくポートに適用されることに注意してください。2枚の4ポートOC3カードを使用する例では、光保護グループを作成するためのいくつかのルールが最も効果的です。

- 動作ポートと保護ポートは、保護グループを形成するために隣接スロットに配置する必要はありません。1つのOC3カードがスロット2にあり、別のOC3カードがスロット13にある場合、これらのカードのポートは保護グループのメンバーである可能性があります。

- 指定された現用スロットと保護スロットはありません。この例では、スロット2のポート1が現用ポートで、スロット13のポート1が保護ポートである場合があります。または、スロット13のポート1が現用ポートであり、スロット2のポート1が保護ポートである場合があります。

- 異なるカード上の対応するスロットのみが保護グループのメンバーになることができます。スロット2のポート1が動作中のポートである場合、スロット13のポート1だけが保護ポートとして機能します。ポート2、3、および4は、保護ポートとして機能する資格がありません。同様に、スロット2のポート1が動作中のポートである場合、スロット2のポート2、3、および4は保護ポートとして機能できません。

- カード上のポートが動作中またはプロテクトとして指定された場合、同じカード上の残りのポートは同じポートに指定するか、保護されないままにする必要があります。ポート1、スロット2が動作中のポートで、ポート1、スロット13が保護グループの保護ポートであると仮定します。スロット1のポート2は、別の保護グループの動作中のポートにすることも、保護されないままにすることもできます。別の保護グループの保護ポートとして機能することはできません。同様に、スロット13のポート2は、別の保護グループの保護ポートとして機能するか、保護されないままにすることができます。別の保護グループの作業ポートとして機能することはできません。

保護グループの作成

デフォルトでは、すべてのカードとポートは保護されていません。保護グループをプロビジョニングする必要があります。保護グループを作成する2つの例を次に示します。

- 1+1

- 1:N

注：1:1保護グループは、1:N保護グループの特殊なケースです。

ONG 15454:1+1保護グループの設定

次の例は、2つのOC12カードを使用して1+1保護グループを設定する方法を示しています。この例は、 15454 Cisco ONS 15454

1. [Shelf-level]ビューで、[Provisioning]タブをクリックして、[Protection]タブをクリックします。

2. 選択 [作成]をクリックして、[保護グループの作成]ウィンドウを開きます。

3. [名前]フィールドに、この保護グループの名前を入力します。

この例では、名前はOC12-1です。

4. [タイプ]フィールドで、ドロップダウンメニューから1+1 （ポート）を選択します。

5. [Protect Port]フィールドで、ドロップダウンメニューからOCnスロットとポートを選択します。

この例では、保護ポートとしてスロット14(OC 12)、ポート1を選択します。

6. [Available Ports]フィールドで、適切なカードとポートを選択し、強調表示します。

このスロットまたはポートを[Working Ports]ウィンドウにドラッグします。この例では、動作中のポートとしてスロット4(OC 12)、ポート1を選択します。

7. [双方向スイッチ]チェックボックスでは、単方向スイッチングまたは双方向スイッチングを選択できます。

このボックスにチェックマークを付けると、双方向スイッチングが可能になります。つまり、障害が発生した場合は、送信ポートと受信ポートの両方が有効になります will 保護ポートに切り替えます。

8. 「リバーティブ」(Revertive)チェックボックスでは、リバーティブまたは非リバーティブスイッチングを選択できます。

リバーティブスイッチングでは、元の障害が修正された後、またはソフトウェアスイッチがクリアされた後、トラフィックスイッチが現用カードに戻ります。障害が修正されてから作業施設に戻るまでのトラフィックの量を分単位でプロビジョニングできます。(復帰時間は、ソフトウェアやユーザが開始するスイッチではなく、物理障害などの自律スイッチにのみ適用されます。ソフトウェアスイッチのクリア will トラフィックが現用ファシリティに即座にスイッチバックされます)。 デフォルトの復帰時間は5分です。非リバーティブスイッチングでは、元の障害が修正された後、またはソフトウェアスイッチがクリアされた後、トラフィックが現用カードにスイッチバックしません。トラフィックは、指定された保護カードまたはポート上で無期限に動作でき、スイッチングの機能や機能に損失はありません。非リバーティブを選択すると、[復帰時間]フィールドは使用できません。

9. [OK]をクリックします will プロビジョニングを完了し、保護グループを作成します。

ONG 15454 1:N 保護グループセットアップ

次の例は、1:N保護グループのDS3、DS3E、またはDS1カードの設定に適用されます。現用カードの数は、保護グループが構築されているシャーシ側のバックプレーンのタイプによって異なります。

バックプレーンタイプ

DS3、DS3Eの対象ワーキングスロット

DS1の適格な作業スロット

SMB-84

1:5最大1、2、4、5、6（3は保護スロット）、12、13、14、16、17（15は保護スロット）

1:5最大1、2、4、5、6（3は保護スロット）、12、13、14、16、17（15は保護スロット）

BNC-24

1:2最大2、4（3は保護スロット）、14、16（15は保護スロット）

該当なし

BNC-48

1:4最大1、2、4、5（3は保護スロット）、13、14、16、17（15は保護スロット）

該当なし

この例では、DS3カードとDS3Eカードの組み合わせを使用しています。追加のDS3E機能を最大限に活用するには、保護カードがDS3N-12Eである必要があります。

1. [Shelf-level]ビューで、[Provisioning]タブをクリックして、[Protection]タブをクリックします。

2. 選択 [作成]をクリックして、[保護グループの作成]ウィンドウを開きます。

3. [名前]フィールドに、この保護グループの名前を入力します。この例では、名前はDS3 1:N Testです。

4. [タイプ]フィールドで、ドロップダウンメニューから1:N（カード）を選択します。

5. [Protect Card] フィールドで、DS3Nカードを含むスロット（スロット3またはスロット15）をドロップダウンメニューから選択します。

この例では、保護エンティティとしてスロット3(DS3N)を選択します。

6. [Available Cards]フィールドには、バックプレーンがすべてのカードへの接続をサポートできるかどうかに関係なく、そのシャーシの半分にあるすべてのDS3カードが表示されます。

1つ以上のDS3カードを選択して強調表示します。二重矢印を使用して、カードの作業ウィンドウに移動します。この例では、対象となる4つのDS3カードすべてがワーキングカードとして選択されています。

7. [Bidirectional Switching]チェックボックスはグレー表示され、使用できません。DSnカードは、個々のTx/Rxポートではなく、カードレベルでスイッチを切り替えます。

[復帰]チェックボックスはグレー表示され、使用できません。デフォルトでは、1:N保護グループはリバーティブであるため、元の障害が修正された後、またはソフトウェアスイッチがクリアされた後に、トラフィックが現用カードに戻ります。プロビジョニングできる時間は数分です will 修正中の障害と、トラフィックが現用施設に戻る間を通過します。(復帰時間は、ソフトウェアやユーザが開始するスイッチではなく、物理障害などの自律スイッチにのみ適用されます。ソフトウェアスイッチのクリア will トラフィックが現用ファシリティに即座にスイッチバックされます)。 デフォルトの復帰時間は5分です。

8. [OK]をクリックすると、プロビジョニングが完了し、保護グループが作成されます。

ONG 15454 1:1 保護セットアップ

1:1保護グループにDS3、DS3E、またはDS1カードを設定することは、1:Nの場合の特殊なケースです。すべてのDS3-12またはDS3-12Nは、現用カードまたは保護カードとして機能できます。現用カードと保護カードは隣接スロットに配置し、現用カードは偶数スロット、保護カードは奇数スロットに配置する必要があります。繰り返しますが、動作トラフィックに使用できるスロットは、シャーシバックプレーンのタイプによって異なります。

1:1保護グループを作成するには、上記の1:Nの例に従い、適切なカードとスロットを選択します。

保護グループの削除

保護グループを削除する手順は、保護スキーム(1+1、1:1、1:N)に関係なく同じです。

保護グループを削除するには、[Shelf]ビューで[Provisioning]タブ、[Protection]タブの順にクリックします。[保護グループ]ウィンドウから、削除する保護グループを選択します。この例では、OC12保護グループを削除します。

1. OC12保護グループを強調表示してから、 選択 クリック &lt; [削除（Delete）] &gt; .

2. 保護グループの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

3. 保護グループを削除するには、 選択 [Yes] をクリックします。

保護グループが正常に削除されました。

メンテナンスオペレーション

使用できるメンテナンス操作は、作成した保護グループのタイプによって異なります。

1+1 メンテナンスオペレーション

1+1保護方式は光ポートに適用され、SONETスイッチング階層に従い、GR-253から適合し、次に示します。演習などのこれらの機能の一部は、1+1線形保護スキームには適用されません。1+1保護グループは現在、スイッチングの優先順位が高いか低いかを認識していません。

Telcordia Technologies GR-253-Core Issue 3 September 2000

「 15454 Cisco ONS 15454は、現用カードと保護カードを操作するために次のメンテナンス機能をサポートしています。

- LOCKOUT_OF_PROTECTION

- FORCED_SWITCH_TO_PROTECT

- FORCED_SWITCH_TO_WORKING

- MANUAL_SWITCH_TO_PROTECT

- MANUAL_SWITCH_TO_WORKING

- CLEAR

Cisco TCリリース2.x以下 (Cisco Transport Controller) 次のように表示されます。

1. 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。

2. [保護グループ]ウィンドウから、表示されている保護グループのいずれかを選択します。

3. [操作]フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックしてオプションを表示します。

LOCKOUT_OF_PROTECTION

ロックアウト保護を開始すると、現用カードへのすべてのトラフィックが強制的に送信されます。ロックアウトが設定されている限り、現用カードまたは現用ファイバに障害が発生しても、トラフィックは保護カードに切り替わりません。ロックアウトが発生し、動作中のカードまたはファイバで障害が発生すると、トラフィックがダウンします。ロックアウトの優先度は最も高く、他のすべてのスイッチ要求または障害を上書きします。ロックアウトを解除するには、 C clear コマンドが表示されない場合もあります。

リリース2.xでロックアウトを開始するには：

1. [メンテナンス]タブと[保護]タブ 選択 「操作」フィールドから「保護のロック」をクリックします。

2. 選択 [Apply] をクリックします。

3. 確認ダイアログボックスが表示されます。 をクリックするとロックアウトが開始し、 選択 [Yes] 選択 [No] をクリックすると、ロックアウト要求がキャンセルされます。

プロテクトのロックアウトを発行すると、保護グループの現用メンバーと保護メンバーの両方でアラームが発生します。次の例は、OC12保護グループで発行されたロックアウトのアラームを示しています。

ロックアウトをクリアするには、[メンテナンス]タブに移動し、[保護]タブに移動します。[Operation]フィールドで、 選択 次に示すように、[Clear] をクリックします。関連するアラームがクリアされ、ロックアウトが削除されます。

リリース3.xでは、カードへのトラフィックをロックするための2つのオプションがあります。現用カードにロックオンを適用すると、現用カードとファイバへのトラフィックがロックされます。保護カードにロックアウトを適用すると、すべてのトラフィックが現用カードにスイッチングされます。ロック解除要求が発行されるまで、トラフィックは現用カードに残ります。ロックオンまたはロックアウトがアクティブの間に動作中の側で障害が発生すると、トラフィックがドロップします。ロックオンまたはロックアウトの優先度が最も高く、他のすべてのスイッチ要求を上書きします。

[メンテナンス]タブと[保護]タブからロックアウトが発行されます。保護カードが強調表示されている場合、 選択 [Lock Out]をクリックし、 選択 [APPLY] をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されます。 選択 [Yes]をクリックすると、ロックアウトが開始され、 選択 [No] をクリックすると、ロックアウト要求がキャンセルされます。

ロックアウトを発行すると、保護グループの保護メンバーに対して引き上げられた状態になります。次の例は、OC48保護グループで発行されたロックアウトの状態を示しています。

鍵を外すには 選択 [Unlock] を メンテナンス 保護 タブと保護タブです。条件がクリアされ、ロックアウトが解除されます。

条件と画面は、作業カードに適用されるロックと同じです。

スイッチを強制的に作動/保護する

「強制スイッチ」を開始すると、選択されているスイッチタイプに応じて、すべてのトラフィックが現用カードまたは保護カードのいずれかに強制的に送信されます。「Force Switch to Protect」では、すべてのトラフィックが保護カードとファイバにスイッチングされます。Force Switchが設定されている間に保護側で障害が発生すると、トラフィックは現用カードとファイバに切り替わります。保護側の障害が修正されると、トラフィックは保護側に切り替わります。

保護するフォーススイッチ will failsを設定します。この場合、信号障害は強制切り替えを上書きし、トラフィックは作業側に残ります。ただし、保護側に信号劣化状態が存在する場合、保護のための強制スイッチは成功します。

強制スイッチは、常に手動スイッチよりも優先されます。ロックアウトは、必ず強制スイッチと手動スイッチの両方を上書きします。

「 C clear コマンドは、強制切り替えを削除します。非リバーティブスイッチングでは、トラフィックは無期限に、または別のスイッチ要求が発行されるまで、保護ポートに留まります。リバーティブスイッチングでは、スイッチ要求がクリアされた直後にトラフィックが現用ポートに戻ります。（Wait-to-Restoreタイマーは、ソフトウェアスイッチではなく、自律型または物理スイッチの状態でのみアクティブ化されます）。

結果は、「Force Switch to Working」を発行するのと似ています。

リリース2.xで強制的にスイッチを保護するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブで、[操作]フィールドから[強制的にスイッチを保護]を選択します。 選択 [APPLY] をクリックします。確認ダイアログが表示され、スイッチが発生しない可能性があることを通知し、メンテナンスに影響するサービスを実行する前にスイッチが存在することを確認します。 選択 [Yes]をクリックすると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

Force Switch to Protectは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーにマイナーアラームを発生させます。

強制切り替えを削除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、[操作]フィールドで、 選択 [Clear]をクリックします。関連するアラームがクリアされ、Force Switchが削除されます。

リリース3.xで保護する強制スイッチを開始するには、 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。Force Switchを発行するには、現用カードを強調表示し、 選択 [Force]をクリックします。確認ダイアログが表示され、スイッチが発生しない可能性があることを通知し、メンテナンスに影響するサービスを実行する前にスイッチが存在することを確認します。 選択 [Yes]をクリックすると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

Force Switch to Protectは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーに対して、アラームではなく状態になります。

強制切り替えを削除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、 選択 [Clear]をクリックします。関連付けられた条件がクリアされ、Force Switchが削除されます。

手動スイッチから現用/保護

「手動スイッチ」を開始すると、選択されているスイッチタイプに応じて、すべてのトラフィックが現用カードまたは保護カードのいずれかに切り替わります。「保護する手動スイッチ」では、すべてのトラフィックが保護カードとファイバにスイッチングされます。手動スイッチが設置されている間に保護側で障害が発生した場合、トラフィックは現用カードとファイバに切り替わります。保護側の障害が修正されると、 will 保護側に戻ります。

保護するための手動スイッチ will failsは、保護カードまたはファイバの信号劣化または信号障害の状態が発生した場合に発生します。この場合、[Signal Degrade]と[Signal Fail]の両方がForce Switchとトラフィックを上書きします will 作業側に残ります。

注：強制スイッチは、手動スイッチを常に上書きします。ロックアウトは、必ず強制スイッチと手動スイッチの両方を上書きします。

CLIコマンドを C clear コマンドは、手動スイッチを削除します。非リバーティブスイッチングでは、トラフィック will は、無期限に、または別のスイッチ要求が発行されるまで、保護側に残ります。リバーティブスイッチングでは、 will スイッチ要求がクリアされた直後に現用側に戻ります。（Wait-to-Restoreタイマーは、ソフトウェアスイッチではなく、自律型または物理スイッチの状態でのみアクティブ化されます）。

結果は、手動スイッチを実行するのと似ています。

リリース2.xで保護するための手動スイッチを開始するには、次の手順を実行します。

1. [メンテナンス]タブと[保護]タブ 選択 [操作]フィールドから[保護するマニュアルスイッチ]をクリックしてください。

2. 選択 [Apply] をクリックします。確認ダイアログが表示され、スイッチが発生しない可能性があることを通知し、メンテナンスに影響するサービスを実行する前にスイッチが存在することを確認します。

3. を選択します。 選択 スイッチを開始するには[はい]を、スイッチ要求をキャンセルするには[いいえ]をクリックします。

手動スイッチを使用すると、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーでマイナーアラームが発生します。

手動スイッチを取り外すには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、[操作]フィールドで、 選択 [Clear]をクリックします。関連するアラーム will クリアすると、手動スイッチが削除されます。

リリース3.xで保護するための手動スイッチを開始するには、 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。現用カードを強調表示して保護する手動スイッチを発行します。 選択 [マニュアル]をクリックします。確認ダイアログが表示され、スイッチが発生しない可能性があることを通知し、メンテナンスに影響するサービスを実行する前にスイッチが存在することを確認します。[Yes]を選択すると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

保護への手動スイッチは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーに対して、アラームではなく状態になります。

手動スイッチを取り外すには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、 選択 [Clear]をクリックします。関連付けられた条件がクリアされ、手動スイッチが削除されます。

1:N メンテナンスオペレーション

1:N保護方式は、DS1およびDS3カードに適用されます。1:Nの保護スイッチングは常にリバーティブです。動作しているカードの障害またはスイッチが発生すると、スロット3またはスロット15の保護カードにトラフィックがスイッチングされます。障害が修復されるか、ソフトウェアスイッチが解放されるまで、トラフィックは保護カードに残ります。その後、トラフィックは元の現用カードに復元されます。

1:1保護は1:Nの特殊なケースです。保護カードは常に奇数スロットにあります。1:1保護グループは、リバーティブまたは非リバーティブとしてプロビジョニングできます。リバーティブスイッチングでは、障害またはソフトウェアスイッチがクリアされた後に、指定された現用カードにトラフィックが復元されます。非リバーティブスイッチングでは、トラフィックは無期限に、または次の障害またはソフトウェアスイッチまで保護カードに残ります。

このセクションでは、1:1と1:Nの両方のケースのメンテナンス機能の動作について説明します。

リリース2.x

リリース2.xでは、 15454 Cisco ONS 15454は、現用カードと保護カードを操作するために次のメンテナンス機能をサポートしています。

- 力

- 手動

- CLEAR

次の方法でアクセスできます。 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。[保護グループ]ウィンドウから、表示されている保護グループのいずれかを選択します。[操作]フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックしてオプションを表示します。

強制スイッチ

強制スイッチを開始すると、指定された保護カードへのすべてのトラフィックが切り替えられます。Force Switchが設定されている間に保護カードに障害が発生すると、トラフィックは現用カードに切り替わります。保護カードの障害がクリアされると、トラフィックは保護カードに戻ります。

CLIコマンドを C clear コマンドは、強制切り替えを削除します。1:Nの場合と1:1のリバーティブケースでは、トラフィックは will スイッチ要求がクリアされた直後に現用カードに戻ります。（Wait-to-Restoreタイマーは、ソフトウェアスイッチではなく、自律型または物理スイッチの状態でのみアクティブ化されます）。

- 1:1非リバーティブのケースでは、トラフィックは保護カード上に無期限に、または別の障害またはスイッチ要求が発生するまで残ります。

- 1:1非リバーティブのケースでは、トラフィックが元々保護カード上にあった場合、フォーススイッチはトラフィックを現用カードに切り替え、上記の結果に類似した結果を出します。

注：強制スイッチ will は手動スイッチを上書きします。ただし、これはSONET APSの保護ではないので、そのように誤解しないでください。

リリース2.xで保護する強制スイッチを開始するには、 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。

現用カードを強調表示して、保護する強制スイッチを発行します。 選択 [Force]をクリックします。確認ダイアログが表示されます。 選択 [Yes]をクリックすると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

Force Switch to Protectは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーにマイナーアラームを発生させます。

強制切り替えを削除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、[操作]フィールドで、 選択 [Clear]をクリックします。関連するアラームがクリアされ、Force Switchが削除されます。

手動スイッチ

手動スイッチを開始すると、すべてのトラフィックが指定された保護カードにスイッチングされます。マニュアルスイッチが設置されている間に保護カードに障害が発生した場合、トラフィックは現用カードに戻ります。保護カードの障害が修正されると、トラフィックは保護カードに戻ります。

CLIコマンドを C clear コマンドは、手動スイッチを削除します。1:Nの場合と1:1のリバーティブケースでは、トラフィックはスイッチ要求がクリアされた直後に現用カードに戻ります。（Wait-to-Restoreタイマーは、ソフトウェアスイッチではなく、自律型または物理スイッチの状態でのみアクティブ化されます）。

- 1:1非リバーティブのケースでは、トラフィックは保護カード上に無期限に、または別の障害またはスイッチ要求が発生するまで残ります。

- 1:1非リバーティブのケースでは、トラフィックが元々保護カード上にあった場合、手動スイッチ要求によって、上記の条件に類似した条件でトラフィックが現用カードに切り替えられます。

注：強制スイッチは手動スイッチを上書きします。ただし、これはSONET APSの保護ではないので、そのように誤解しないでください。

リリース2.xで保護する手動スイッチを開始するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動します。 選択 [操作]フィールドから[マニュアル]をクリックし、 選択 [APPLY] をクリックします。確認ダイアログが表示されます。 選択 [Yes]をクリックすると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

手動スイッチを使用すると、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーでマイナーアラームが発生します。

手動スイッチを削除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動します。「操作」フィールドで、 選択 [Clear]をクリックします。関連するアラームがクリアされ、Force Switchが削除されます。

リリース3.x

リリース3.xでは、SONET APSの用語は削除されています。「 15454 Cisco ONS 15454は、現用カードおよび保護カードを操作するための次のメンテナンス機能をサポートしています。

- SWITCH

- 閉じ込める

- ロックアウト

- ロック解除

- CLEAR

表示方法 選択 [メンテナンス]タブと[保護]タブをクリックします。[保護グループ]ウィンドウから、表示されている保護グループのいずれかを選択します。オプション will 保護グループのどのメンバーが強調表示されているかに基づいて変更します。

最大 300 のアクセス ポイント グループ

「 S スイッチ コマンドは、発行された現用カードから保護カードへのすべてのトラフィックを切り替えます。保護へのスイッチを開始するには、現用カードを強調表示し、 選択 [Switch]をクリックします。確認ダイアログが表示されます。 選択 [Yes]をクリックすると、スイッチが起動します。 選択 [No]をクリックすると、スイッチ要求がキャンセルされます。

保護へのスイッチは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーに対して、アラームではなく状態になります。

スイッチを取り外すには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動します。「操作」フィールドで、 選択 [Clear]をクリックします。関連付けられた条件がクリアされ、スイッチが削除されます。

ロックオン/ロックアウト

1:Nまたは1:1保護グループでの保護切り替えは、現用カードまたは保護カードにロックオンまたはロックアウトを適用することによって禁止できます。トラフィックが現用カード上にある場合、ロックオンを適用すると、現用カードから保護カードへのトラフィックの切り替えが防止されます。保護カードのメンテナンスを行うには、保護グループの各作業部材にロックを掛けて切り替えを防止する必要がある。

ロックオンがアクティブの間に現用カードに障害が発生すると、 will 「drops」に数字がカウントされている

ロックを開始するには – 選択 [メンテナンス]タブをクリックし、現用カードを強調表示した[保護]タブをクリックします。 選択 [ロックオン]をクリックします。確認ダイアログが表示されます。 Selecting（選択中） [はい]をクリックすると、ロックオンが開始されます。 選択 [No] をクリックすると、要求に対するロックが解除されます。

LOCK ONは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーに対して、アラームではなく状態になります。

ロックを解除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブに移動し、[操作]フィールドで、 選択 [ロック解除]をクリックします。関連付けられた条件がクリアされ、ロックが解除されます。

トラフィックが現用カード上にある場合、ロックアウトを適用すると、トラフィックが保護カードから現用カードに切り替わることを防止できます。現用カードのメンテナンスを行うには、保護カードへのトラフィックの切り替え後に、現用カードにロックアウトを適用する必要があります。

ロックオンがアクティブの間に保護カードに障害が発生すると、トラフィックがドロップします。

ロックアウトを開始するには – 選択 [メンテナンス]タブをクリックし、現用カードを強調表示した[保護]タブをクリックします。 選択 [ロックアウト]をクリックします。確認ダイアログ will 表示されます。 選択 [はい]をクリックします will ロックアウトを開始します。 選択 [いいえ]をクリックする will ロックアウト要求をキャンセルします。

LOCK OUTは、次に示すように、保護グループの指定された作業メンバーに対して、アラームではなく状態になります。

ロックアウトを解除するには、[メンテナンス]タブと[保護]タブの[操作]フィールドで、 選択 [ロック解除]をクリックします。関連付けられた条件 will 鍵が開く は 削除されます。

追加1:Nオペレーション

1:Nの保護シナリオでは、1枚の保護カード（スロット3または15）を最大5枚の現用カードの保護として使用できます。次の例では、カード1、2、4、5、および6で動作するトラフィックがあります。

現用カード#1に障害が発生したり、現用カード#1からのトラフィックがスロット3の保護カードにスイッチングされます。

現用カード#2が発生している間に障害が発生すると、現用カードのトラフィックが失#2します。現用カード#1がスロット3の保護カードにあるトラフィックは影響を受けません。

現用カード#1が固定されているか、そのカードのスイッチ要求が削除されている場合、トラフィックは現用カード#1に戻ります。現用カード#2からのトラフィックはスロット3の保護カードに切り替えられ、トラフィックが復元されます。

現用カード#2が固定されているか、スイッチ要求が削除されると、トラフィックが現用カード#2に戻り、保護カードはスロット3に再度使用可能になります。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems