内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景

表記法

アラームインターフェイスパネルの交換

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 シェルフのアラーム インターフェイス パネル（AIP）ボードを変更する方法について説明します。

注意： Eシリーズカードで終端するマルチカード（スティッチ）でプロビジョニングされたイーサネット回線は修復されず、特定の回線を削除して作成する必要があります。これは、2.2.0から4.6までのすべてのソフトウェアリリース（この手順の編集時）に適用されます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

背景

AIPには、15454ノードのMACアドレスが保存されます。このアドレスは、すべての回線の参照として機能します。AIPを変更すると、そのノードのMACアドレスが変更され、回線リストデータベースでこの新しいアドレスを更新する必要があります。

AIPボードは、次に示すように、バックプレーンカバーの下部にあります。

この手順を実行する前に、次の手順を実行します。

- この手順は、サービスに影響する可能性があるため、メンテナンス時間帯に必ず実行してください。

- データベースのバックアップがあり、回線リストがコンピュータに保存されていることを確認します。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

アラームインターフェイスパネルの交換

次のステップを実行します。

1. 対象のノードの古いMACアドレスを取得します（これはゼロである可能性があります）。

注：MACアドレスは、ノードレベルの[Provisioning] > [Network]タブに表示されます。

2. そのノードのAIPカードを変更します。

ONS 15454バックプレーンの下部は透明なプラスチック製のプロテクタで覆われており、6個から32個の1/2インチの5本のネジが固定されています。これを削除するには、次の手順を実行します。

1. AIPからプラスチックカバーを取り外します。

2. AIPを固定している2本のネジを外します。

3. 両側のパネルをグリップします。

4. バックプレーンからパネルをそっと取り外します。

5. ファントレイアセンブリの電源ケーブルを取り外します。

6. ファントレイアセンブリの電源ケーブルを新しいAIPに接続します。

7. Deutsche Industrie-Norm(DIN)コネクタを使用してパネルをバックプレーンに接続し、新しいAIPをバックプレーンに配置します。

8. バックプレーンに固定されているネジを交換します。

3. Timing、Communication、およびControl Plus(TCC+)カードを1つずつリセットします。

注：最初のTCC+カードがアラームなしで完全に稼働状態に戻るまで待ってから、2番目のTCC+カードをリセットします。

4. Cisco Transport Controller(CTC)を終了し、再起動します。

5. 回線ディスカバリが完了し、修復が必要な回線を除くすべての回線が「アクティブ」になるまで待ちます。

注：これらの手順をすべて完了していない場合、修復は成功しません。

6. 回線を修復します。CTCメニューで、[ツール] > [回路の修復]を選択します。次のウィンドウが表示されます。

7. [next] をクリックします。

AIPカードを交換したノードを選択します。

8. 新しいAIPボードの古いMACアドレス（ステップ1から）と新しいMACアドレスを入力します(ノードビューで[Provisioning] > [Network]で確認できます)。

以下が一例です。

9. [next] をクリックします。

次のウィンドウが表示されます。

10. [完了]をクリックして、手順を完了します。

確認

回路リストをチェックして、結果を確認します。すべての品目のステータスは「アクティブ」である必要があります。

注：これを確認する前に、しばらく待つ必要がある場合があります。これは、ネットワーク内のノードの数によって異なります。

トラブルシュート

このプロセス中に問題が発生した場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してサポートを依頼してください。

関連情報

- 光テクノロジーのサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems