内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

ポートレベルインディケータの記述

CTC リンク ステータス リリース 2.2.x の説明

CTC リンク ステータス リリース 3.x およびリリース 4.x の説明

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 のイーサネット カードのリンクランプステータスを理解する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

イーサネット カードには次のカードが含まれます。

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

E100T および E1000-2 カードは廃止されていますが、2007 年 3 月 28 日までサポートされているためここに示します。これらのカードは、同等のボードに置き換えられました。E100T-Gは廃止されたE100T-12に相当し、E1000-2-Gは廃止されたE1000-2に相当します。E100TおよびE1000-2のサポート終了発表を参照してくださいCisco ONS 15454用の2枚のカード」を参照してください。

15454 は、イーサネット（10 Mbps）とファスト イーサネット（100 Mbps）に E100T および E100T-G カードを使用し、ギガビット イーサネット（1000 Mbps）に E1000-2 および E1000-2-G カードを使用します。 ネットワーク事業者は、大容量のカスタマー LAN を相互接続するために、E100T および E100T-G を使用して複数の 10/100 Mbps アクセス ドロップを提供できます。また、E1000-2 および E1000-2-G を使用すれば複数の 1000 Mbps アクセス ドロップを提供することも可能です。

ポートレベルインディケータの記述

各ポートに LED が 1 つずつあり、オレンジ（黄色がかったオレンジ）またはグリーンに点灯します。次の表に、特定のイーサネット ポートに関連する、起こりうるすべての LED 状態の意味を示します。

LED の状態

説明

オレンジ

送受信中。

オレンジに点滅

トラフィックにあわせて点滅。

グリーンに点滅

送信のみ、または受信のみ。

緑に点灯

アイドルおよびリンク完全性が良好。

消灯

非アクティブ接続または単方向トラフィック。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細については、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。

CTC リンク ステータス リリース 2.2.x の説明

Cisco Transport Controller（CTC）のイーサネット リンク ステータスを確認するには、[Card View] で [Performance] > [Statistics] を選択します。

図 1：EPOS 100 ライン カードのリンク ステータス

図 2：EPOS 1000 ライン カードのリンク ステータス

CTC リンク ステータス リリース 3.x およびリリース 4.x の説明

図 3：EPOS 100 ライン カードのリンク ステータス

図 4：EPOS 1000 ライン カードのリンク ステータス

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems