内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

手順

出力例

関連情報

概要

このドキュメントでは、ネットワーク要素（NE）の IP アドレスを取得する方法について説明します。 これには、シリアル ケーブルを使用し、ラップトップを使用して Timing Communication and Control（TCC）カードまたは Cross-Connect, Timing, and Control（XTC）カードの RS232 クラフト インターフェイスに接続する必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

次のステップを実行します。

1. アクティブTCCまたはXTCのRS232クラフトインターフェイスにシリアルケーブルを接続します。

2. Hyperterminalを起動します。そのためには、デスクトップで[Start] > [Programs] > [Accessories] > [Communications] > [Hyperterminal] の順に選択します。

3. 次の詳細を使用してハイパーターミナルを設定します（Cisco ONS 15454およびCisco ONS 15327のドキュメントに記載されている手順に基づきます）。

- ターミナルエミュレーション= vt100

- ビット/秒= 9600

- パリティ=なし

- Stop BITS = 1

- フロー制御：なし

- Enter キーを押します。山カッコ(>)プロンプトが表示されます。

4. 次のように入力しても何も表示されない場合 > [Properties] > [Settings] > [ASCII Setup] を選択します。 :ハイパーターミナルウィンドウで、デスクトップから[File]

[ASCII Sending]の下の[Echo Typed Characters Locally]チェックボックスをオンにします。

入力したすべての文字が2回表示される場合は、チェックマークを外します。

出力例

Cisco ONS 15327で実行されたこの手順の出力例を次に示します。

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

関連情報

- 光テクノロジーのサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems