内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ONS 15454 の TCP/UDP ポート

HTTP

CORBA

CTM Client Domain Explorer から起動される CTC

TCC（NE）のポートに対するソフトウェアのダウンロード/バックアップ/復元

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

関連情報

概要

Cisco ONS 15454 のノードは、TCP/IP を使用して、Cisco Transport Controller（CTC）、Cisco Transport Manager（CTM）などのさまざまなデバイスと通信します。 このドキュメントでは、正しいフィルタ処理を作成するために TCP/UDP 用のポート番号を使用する方法の概要を説明しています。

注：  このドキュメントの情報は、将来のソフトウェアやハードウェアのリリースで変更される可能性があります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- TCP/IP の概要

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ONS 15454 の TCP/UDP ポート

TCP/IP 接続は、Timing, Communications and Control（TCC）、TCC2、または TCC+ カードを使用して行います。次のリストにあるタイプのデバイスが ONS 15454 ノードと通信します。

- CTC ワークステーション

- CTM サーバ/クライアント

- TL1 デバイス

- DHCP サーバ

- SNMP 管理ステーション

- NTP/SNTP サーバ

ポートは、サービスのタイプおよび現在入手可能な情報に基づいてグループ化されています。TCP と UDP のセッションの両端のポート番号がリストされています。UDP が指定されていない場合は、TCP が指定されていることになります。

クライアントのポート番号がランダムな数字の場合は、any と表示されます。ポート番号が固定されている場合、ONS 15454 のポート番号は「NE:ポート番号」と表示されます。クライアント デバイスが指定されていない場合は、ANY と表示されます。

TCP/IP フィルタリングを配備する場合は、まずラボでフィルタを評価して、必要なすべてのサービスか引き続き使用できることを確認する必要があります。

HTTP

このポートは、Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）アクセス用のポートです。

CTC:any

NE:80

CORBA

次の数セクションで、* は設定可能な固定ポート番号を表します。** は、10240 ～ 12288 の範囲のプロキシポートを表します。

CORBA コマンド接続

このポートは、Common Object Request Broker Architecture（CORBA）コマンド接続用のポートです。デフォルトは57790です。このポートは、標準IANA IIOPポート(683)またはユーザ定義の定数に設定できます。

CTC:any

NE:<ne-port>*

CORBA イベント/アラーム接続

このポートは、CORBA のイベントとアラーム接続用のポートです。デフォルトでは、このポートは動的に割り当てられますが、設定することもできます。

NE:any

CTC:<ctc-port>*

プロキシの設定と制御

このポートでは、プロキシの設定と制御を行えます。

CTC:any

NE:1080

プロキシ ターゲット用の HTTP および CORBA

このポートは、プロキシ ターゲット用の HTTP および CORBA 用のポートです。

CTC:any

NE:<proxy-port>**

プロキシ ターゲットからの CORBA イベント/アラーム接続

このポートは、プロキシ ターゲットからの CORBA のイベントとアラーム接続用のポートです。

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

CTM サーバ上の CORBA リスナー ポート（コールバック）

このポートは、（現状の機能では）動的なポートですが、静的なポートにすることもできます。CTM サーバ 3.0 上で固定 CORBA リスナー ポートを使用するには、次の手順を実行します。

1. CTM サーバ 3.0 をインストールします。

2. CTM サーバがインストールされている Solaris コンピュータに root でログインします。

3. /opt/CiscoTransportManagerServer/bin ディレクトリに移動します。

4. jne454.sh ファイルを編集して、「Xbootclasspath」という行の前に、このユーザ プロパティを次のように追加します。Dong.orb.iioplistenerport=<Port Number>例：-Dong.orb.iioplistenerport=5555。

注意：元のjne454.shファイルを変更する前に保存します。jne454.sh ファイルの変更が正しくないと、NE を CTM で使用できなくなります。

5. CTM サーバを起動します。

CTM Client Domain Explorer から起動される CTC

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

CTC.INI（Windows）または .ctcrc（Unix）にあるいずれのポートも、次のように設定できます。

- 動的（デフォルト）

- 標準 IANA IIOP ポート（683）

- ユーザ定義定数

TCC（NE）のポートに対するソフトウェアのダウンロード/バックアップ/復元

CTC/CTM:any

NE:9999

ソフトウェアのアクティブ化とリバートの診断

NE:any

CTC/CTM: 9500

注：このポートは、CTM 3.0以降ではダイナミック(9500 ～ 9550)です。

FTP

Control

ANY:any

NE:21

Data

ANY:any

NE:20

リリース 3.3 以降では、HTTP（TCP ポート 80）で、ファイル転送が処理されます。

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

SNMP UDP ポート

ANY: 161

NE: 162

TL1

Legacy

ANY:any

NE:2361

Raw

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

UDP ポート

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

UDP ポート

NE:any

ANY:123

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems