内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

CTCによるTL1セッション

LAN経由のTelnetによるTL1セッション

クラフトポートを介したTL1セッション

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454またはONS 15327でTransaction Language 1(TL1)セッションを設定する3つのオプションについて説明します。ONS 15454またはONS 15327のノードへのログイン期間は、セッションととです。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについての専門知識を有している必要があります。

- Cisco ONS 15454

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454バージョン4 – すべて

- Cisco ONS 15454バージョン3 - 3.3.0以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

ONS 15454およびONS 15327でTL1セッションを開くには、次の3つのオプションがあります。

- Cisco Transport Controller (CTC)

- Telnet

- クラフトインターフェイス

これらのオプションのいずれかを使用してTL1セッションにアクセスすると、TL1パスワード(PID)がマスクされます。これらのオプションからログアウトすると、セッションは閉じられます。ONS 15454およびONS 15327では、最大20の同時TL1セッション（19のTelnetセッションと1つのクラフトセッション）を、これらのオプションの1つまたは組み合わせで使用できます。

CTCによるTL1セッション

CTCでTL1セッションを開くには、次の手順を実行します。

1. ONS 15454またはONS 15327へのTCP/IP接続を使用して、PCからNetscapeまたはInternet Explorerを起動します。

2. NetscapeまたはInternet ExplorerのWebアドレス(URL)フィールドに、ONS 15454またはONS 15327のノードのIPアドレスを入力します。

3. CTCにログインします。

4. 図1に示すように、[Tools] > [Open TL1 Connection]の順にクリックします。

図1 - Open TL1 Connection

5. [ノードの選択]ダイアログボックスからノードを選択します。図2に示すように[OK]をクリックします。

図2 – ノードの選択

6. 図3に示すように、TL1インターフェイスウィンドウが表示されます。TL1インターフェイスウィンドウには3つのサブウィンドウがあります。要求履歴、メッセージログ、およびTL1要求。

TL1要求ウィンドウでコマンドを入力します。応答が[メッセージログ]ウィンドウに表示されます。[Request history]ウィンドウでは、以前のコマンドを取得できます。これを行うには、クリックしてください。

図3 - TL1インターフェイスウィンドウ

7. TL1要求ウィンドウでactivate userコマンドを入力して、TL1セッションを開きます。

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

LAN経由のTelnetによるTL1セッション

LAN接続を介したTelnetセッションでTL1コマンドにアクセスするために使用できるポートが3つあります。図4に示すように、これらは2361、3082、および3083です。ポート番号3082は生のTCP/IPポートです。ユーザに対してエコーが発生せず、プロンプトも表示されません。ポート番号3083は、Telnetプロトコルと関連するTelnetエスケープシーケンスを使用するTelnetポートです。ポート番号2361は、以前のリリースとの下位互換性のためにサポートされており、ポート3083（telnetポート）と同じ動作を持っています。 次のステップを実行します。

1. [Start] > [Run] の順に選択します。

2. 「実行」プロンプロック・ボックスにcmdと入力し、「OK」をクリックします。

3. DOSコマンドプロンプトで、次のように入力します。

telnet <node ip address or node name> <port number> and press Enter.

4. activate userコマンドを入力して、TL1セッションを開きます。

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

図4 – ポート2361、3082、および3083を介したLAN上のTL1セッション

クラフトポートを介したTL1セッション

ブラウザの代わりに、9ピンクラフトポート（RS-232ポート）を使用します。このポートは、TCC/TCC2/TCC+またはXTCからONS 15454またはONS 15327にアクセスできます1コマンドは、ブラウザなしで直接入力できます。次のステップを実行します。

1. アクティブなTCC/TCC+/TCC2またはXTCカードのクラフトポートにシリアルケーブルを接続します。

2. PCでHyperTerminalを起動します。

3. 図5に示すように、[接続に使用]フィールドで、ドロップダウンリストから正しいCOMポートを選択します。

図 5：正しい COM ポートの選択

4. 図 6 に示すように、[Bits per second] を 9600 に、[Data bits] を 8 に、[Parity] を [none] に、[Stop bits] を 1 に、[Flow control] を [none] に設定します。

図6 - COMポートの設定

5. Enterキーを押します。図7に示すように、a >プロンプトが表示されます。

6. activate userコマンドを入力して、TL1セッションを開きます。

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

図7：クラフトポートとハイパーターミナルを使用したTL1セッション

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems