内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

カテゴリ 5 ケーブルの配線規格

イーサネットのピン配置

Cisco ONS 15454 のイーサネット ポート

バックプレーンの配線ラッピング

T568B カラー コードの配線例

配線のトラブルシューティング

要約

ケース スタディ

関連情報

概要

イーサネットおよび Data Communications Channel（DCC）のポート上で Cisco ONS 15454 ノードを管理できます。さまざまなオプションにより接続が可能です。このドキュメントでは、さまざまなイーサネット ポートが互いにどのように関連しているかを取り上げ、ケーブル配線手順について説明します。またドキュメントには、接続例を示すケース スタディも含まれています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

カテゴリ 5 ケーブルの配線規格

カテゴリ 5 非シールド撚り対銅線には現在、3 つの配線規格があります（詳細は表 1 を参照）。

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B または AT&T 258A

- USOC（統一サービス発注コード）

これら 3 つの配線仕様はすべて、同じ 8 つのケーブル カラーを使用しますが、配線（つまりケーブルとピンのマッピング）は異なります。EIA/TIA 568B（略して T568B）は、現在最も一般的に使用されている配線です。

一般的に使用されるコネクタは RJ-45（RJ はレジスタード ジャックの略）です。RJ-45 は USOC により定義され、以前は RJ-61X と呼ばれていました。

イーサネット 10BaseT および 100BaseT では、4 つの配線だけを使用します。

表 1：イーサネットの場合のカテゴリ 5 UTP ケーブル ピン

ピン番号

EIA/TIA 568A

AT&T 258A または EIA/TIA 568B

USOC

イーサネット 10BASE-T 100BASE-T

1

白/緑

白/橙

茶または茶/白

X

0

緑/白または緑

橙/白または橙

白/緑

X

3

白/橙

白/緑

白/橙

X

4

青/白または青

青/白または青

青または青/白

使用しない

5

白/青

白/青

白/青

使用しない

6

橙/白または橙

緑/白または緑

橙または橙/白

X

7

白/茶

白/茶

緑または緑/白

使用しない

8

茶/白または茶

茶/白または茶

白/茶

使用しない

イーサネットのピン配置

イーサネットは、差分信号を使用して無線周波数干渉（RFI）を抑えます。 伝送される信号は 2 つの別個の回線で送られます。一方はプラス（+）、もう一方はマイナス（-）です。 受信器は、2 つの信号間の差異から実際の信号を導き出すため、RFI によるノイズを排除できます。両方の信号を確実に同じノイズ レベルにするために、相反する信号を撚り合わせる必要があります。

各ピンの信号のタイプは、配線されているデバイスのタイプによって異なります。次の 2 種類のイーサネット デバイスがあります。

- データ端末装置（DTE）：ルータや PC などのユーザ デバイス。

- データ通信装置（DCE）：ハブ、リピータ、スイッチなどのネットワーク デバイス。

表 2 に、信号のピン配置を示してあります。

類似する 2 つのデバイス（DCE と DCE、または DTE と DTE）を接続するには、クロス ケーブルが必要です。 同類ではないデバイス（DTE と DCE）を接続するには、ストレート ケーブルが必要です。 送信ピンと受信ピンを一致させる必要があります。さらに、極の不一致があるとデバイスが正しく機能しないことがあるため、極を一致させる必要があります（つまり、プラスとプラス、マイナスとマイナス）。LED が点灯していない場合は、配線に問題があることを示唆しています。

表 2：イーサネットのピン配置

ピン番号

DTE

DCE

1

送信+ |

受信+ |

0

Transmit-

Receive-

3

受信+ |

送信+ |

4

Receive-

Transmit-

注：表2には、使用可能なピンのみが含まれています。

Cisco ONS 15454 のイーサネット ポート

ONS 15454 では、シャーシに次の 3 つのイーサネット ポートがあります。

- アクティブ TCC 上に 1 つのイーサネット ポート。TCC はここでは、さまざまな世代のカード（つまり TCC、TCC+、TCC2）を表します。

- スタンバイ TCC 上に 1 つのイーサネット ポート。

- バックプレーン上に 8 つのワイヤラップ ピン。上の 4 つのピンだけが LAN 接続に使用されます。

すべてのポートが、半二重、速度 10 Mbps に固定されています。

Cisco ONS 15454 のすべてのイーサネット ポートは DCE として配線されます。したがって、外部デバイスが DCE である場合は、クロス ケーブルが必要です。外部デバイスが DTE である場合は、ストレート ケーブルが必要です。

3 つのイーサネット ポート（各 TCC にそれぞれ 1 つ、バックプレーンに 1 つ）は、2 つのリピータに内部で配線されます（図 1 を参照）。 各 TCC で、1 つのリピータがすべてのイーサネット ポートを相互接続します。また、バックプレーンでピンを介して 2 つのリピータが直接接続されます。

図 1：ONS 15454 上のイーサネット ポート配線

いずれか 2 つ、または 3 つすべてのポートが同じ（外部）ハブまたはリピータに接続されている場合は、リピータのループが形成されます。どのような場合でもリピータのループが形成されないように注意してください。

警告：リピータループが原因でトラフィックストームが発生する場合があります。ループを形成するハブまたはリピータのすべてのポートで、接続が失われる可能性があります。

図 2 は、2 つの TCC ポートが同じハブに接続されているシナリオです。2 つの TCC のイーサネット ポートとハブの間にリピータのループが形成されています。トラフィックが巡回し、やがてすべてのポートが飽和状態になります。バックプレーンのイーサネット ポートと（1 つ以上の）TCC ポートを同じハブに接続した場合も、同じ問題が発生します。

図 2：リピータのループの例

スパニング ツリー プロトコル（STP）では 1 つのポートのみがフォワーディング ステートになるため、ループを形成せずに複数のポートを 1 つのスイッチに接続できます。ただし、STP コンバージェンスが実行されるたびに、接続が一時的に（約 30 秒間）失われます。

バックプレーンの配線ラッピング

Cisco ONS 15454 ANSIシステムのバックプレーンには、A1からA4およびB1からB4の8つのLANピンがあります。使用できるのはA1、A2、B1、およびB2（LAN1に接続）ですが、他の4ピン（LAN2に2に接続）は使用できません。

表 3 と表 4 は、ANSI システムと SDH システムでの RJ-45 ピン関連付けをリストしています。

表 3：バックプレーン上の ONS 15454 ANSI 用の LAN ピン割り当て

ピン フィールド

バックプレーン ピン

RJ-45 ピン

DCE に接続する LAN 1

B2

1

A2

0

B1

3

A1

6

DTE に接続する LAN 1

B1

1

A1

0

B2

3

A2

6

表 4：MIC-C/T/P 上の 15454 SDH 用の LAN ピン割り当て

ピン フィールド

RJ-45 ピン

RJ-45 ピン

機能

DCE に接続する LAN 1

1

3

PNMSRX+、白/緑

0

6

PNMSRX-、緑

3

1

PNMSTX+、白/橙

6

0

PNMSTX-、橙

DTE に接続する LAN 1

1

1

PNMSRX+、白/緑

0

0

PNMSRX-、緑

3

3

PNMSTX+、白/橙

6

6

PNMSTX-、橙

T568B カラー コードの配線例

表 5 は、T568B 規格の一般的な配線カラー コードの例です。

表5 - T568Bカラーコードの例

ピン番号

DCE 信号

AT&T 258A または EIA/TIA 568B

1

受信+ |

白/橙

0

受信 1

オレンジ

3

送信+ |

白/緑

6

Transmit-

緑

注：この例には、使用可能なピンだけが含まれています。

最も一般的な構成では、バックプレーン イーサネット ピンを DCE デバイス（LAN スイッチ、ハブなど）に接続します。このような場合は、表 6 にリストしたカラー コードが適用されます。

表 6：15454 ANSI での DCE の配線例

バックプレーン LAN ピン番号

A

B

1

緑

白/緑

0

オレンジ

白/橙

配線のトラブルシューティング

LAN スイッチ/ハブ上またはルータ/PC 上のポートの LED が点灯している場合は、配線に問題がなく、ONS で報告される特定の状態はありません。ピン 1 とピン 2 の間の配線を逆にすると、LED は点灯しません。A と B の間の配線を逆にした場合、LED は点灯することがありますが、コントローラ カードのタイプに基づいて、CTC および ONS 上の LED パネルで状態が報告される可能性があります。この状態は、「LAN Connection Polarity Reverse Detected（COND-LAN-POL-REV）」と呼ばれます。表 7 は、ソフトウェア リリース 4.x の 3 種類のコントローラ カードでこの機能がサポートされているかどうかを示しています。

表 7：コントローラ カード別の LAN 極性検出

コントローラ カード

LAN 極性を検出する

極が逆転してもイーサネットが機能する

TCC+ または TCC

Yes

Yes

TCC2

No

No

要約

Cisco ONS 15454 ノードには 3 つのイーサネット ポートがあります。1 つはアクティブ TCC 上、1 つはスタンバイ TCC 上、もう 1 つはバックプレーン上です。これらのポートは内部でリピータに接続されます。2 つ、または 3 つすべてのポートをハブまたはリピータに接続すると、リピータが形成され、接続が失われる可能性があります。

ハブまたはリピータがアップリンク デバイスである場合は、3 つのポートのうち 1 つのみをこれに接続する必要があります。ソフトウェア リリース 2.0.1 以降では、3 つのポートのうちどれを使用しても基本的に違いはありません。ただし、バックプレーン ポートを使用すると、TCC の交換時にケーブルを変更する必要がないという利点があります。

複数の同時接続が必要な場合は、STP をサポートするスイッチを使用します。STP は 1 つのポートのみをフォワーディング ステートにして、残りのポートをブロッキング ステートにします。スイッチを実稼働環境に展開する前に、ラボでテストすることをお勧めします。STP を使用する場合は、コンバージェンスの停止に注意してください。このオプションの詳細については、「ケース スタディ」セクションを参照してください。

3 つのイーサネット ポートはそれぞれ、DCE として配線されます。したがって、必ず接続先のデバイスに基づく配線にする必要があります。シスコでは、カテゴリ 5 UTP ケーブルを推奨します。イーサネット ポートに加えて、適切な設定を使って SONET DCC ポートを介して ONS 15454 ノードを管理できます（このドキュメントの範囲外であるため、ここでは説明しません）。

ケース スタディ

このケース スタディでは、スパニング ツリー プロトコル（STP）をサポートするレイヤ 2 スイッチに 15454 ノードを接続する方法を示します。 このドキュメントで前述したように、2 つの TCC ポートとバックプレーン ポートは、イーサネット繰り返しセグメントを形成します。3 つのポートのうち 2 つをハブに接続すると、ブロードキャスト ストームとコリジョンが原因で、すべてのセグメントが飽和状態になる可能性があります。そのため、このような接続を確実に回避する必要があります。2 つの同時接続が必要な場合は、STP をサポートするスイッチを使用します。このケース スタディでセットアップ方法を示します。

図 3 は、2 つのイーサネット ポートを経由して Catalyst 6509 スイッチに接続されている Cisco ONS 15454 ノード（GNE1）を示しています。

- 1 つのイーサネット ポートはバックプレーン ポート経由で接続されています。

- 他のイーサネット ポートは、スタンバイまたはアクティブ TCC の前面イーサネット ポートを介して接続されています。

スイッチにはルータも接続されています。Catalyst スイッチの 3 つのイーサネット ポートすべてが同じ VLAN 内にあります。

図3 – スイッチに接続された2つのイーサネットポート

GNE1 への両方のポートが接続されると、各ポートは STP のさまざまな段階を移行します。1 つのポートは未接続、リスニング、ラーニング、フォワーディングの段階に移行し、もう 1 つのポートは未接続、リスニング、ブロッキングの段階に移行します。つまり、1 つのポートだけがフォワーディング ステートとなります。これにより、ハブ環境で発生する飽和の問題が解消されます。フォワーディング ポートを切断すると、別のポートがブロッキング、リスニング、ラーニング、フォワーディングの段階に移行します。

STP コンバージェンスが実行されるたびに、トラフィックが動かない状態が 30 秒間続きます。つまり、この期間中にはノードへの接続が失われます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems