内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

影響マトリクス

結果

関連情報

概要

このドキュメントでは、ロックまたはアンロックされたシェルフに Timing, Communications, and Control Card Version Two（TCC2）を挿入する場合と Timing, Communications, and Control Card Version Two Plus（TCC2P）を挿入する場合のインパクト マトリクスについて説明します。TCC2P は、Cisco ONS 15454 マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム（MSPP）の次世代のシステム プロセッサです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

TCC2Pをインストールすると、前面アクセスおよびバックプレーンのイーサネットポートをリピータモードまたはセキュアモードでプロビジョニングできます。

Secureモードでは、より高いレベルのセキュリティを提供するために、パケットが2つのインターフェイスから分離されます。セキュアモードでは、フロントイーサネットポートを介して作業するクラフト技術者は、バックプレーンのイーサネットポートを介して接続されているセントラルオフィスLANにアクセスできません。

ネットワークで異なるレベルのセキュリティが必要な場合は、ユーザセキュリティレベルを異なるコマンドを実行する機能に関連付けることができます。また、Secure Mode Lockを使用して、SuperUser属性を持つユーザでもネットワーク要素(NE)設定への変更を制限できます。セキュアモードロックを使用すると、NEを起動してネットワークに追加した後に、ユーザがNE設定を変更しないようにすることができます。セキュアモードロックをアクティブにすると、ロックが保護するすべての設定オプションが非アクティブになります。セキュアモードロックが保護する項目は、「ロック可能」項目と呼ばれます。

影響マトリクス

このセクションでは、影響マトリクスについて説明します。

図1にTCC2とTCC2Pの互換性マトリクスを示します。

図1 - TCC2とTCC2Pの互換性マトリクス

結果

図1に基づいて、以下の結果が得られます。

- TCC2をONS 15454バージョン5.x以降が稼働するシェルフに挿入します。

- シェルフがロックモードの場合、TCC2は継続的にリセットされます。

- シェルフがアンロックモードの場合、TCC2は動作しますが、シェルフはロックできません。シェルフをロックするには、ONS 15454バージョン5.xとTCC2Pの両方が必要です。

- TCC2をONS 15454バージョン4.x以前を実行するシェルフに挿入します。

- シェルフがロックモードの場合、TCC2は継続的にリセットされます。

- シェルフがアンロックモードの場合、TCC2が動作します。

- TCC2Pを、ONS 15454バージョン5.x以降が稼働するシェルフにロックされたカードを挿入します。

- シェルフがロックモードの場合、TCC2Pは正常に動作します。これはセキュアモードです。

- シェルフがアンロックモードの場合、TCC2Pがスタンバイモードの場合、TCC2Pは自身のロックを解除します。TCC2Pをアクティブ化すると、シェルフがロックされます。

- TCC2Pを、ロックカードなしでONS 15454バージョン5.x以降を実行するシェルフに挿入します。

- シェルフがロックモードの場合、TCC2Pはカードをロックし、両方のIPアドレスを表示します。

- シェルフがアンロックモードの場合、TCC2Pが動作し、シェルフはロック解除されたままになります。必要に応じてシェルフをロックできます。

- ONS 15454バージョン4.x以前を実行するシェルフにTCC2Pを挿入します。

- シェルフがロックモードの場合、TCC2Pが動作し、シェルフはロックされたままですが、保護されたIPアドレスは表示されません。

- シェルフがアンロックモードの場合、TCC2Pは動作しますが、シェルフはロックできません。シェルフをロックするには、ONS 15454バージョン5.xとTCC2Pの両方が必要です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems