内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ポインタを使用する理由

NEWPTR はとは何か

NEWPTRのトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、show controller pos コマンドの出力に示される、Cisco Packet Over SONET（POS）ルータ インターフェイスに起因する New Pointer（NEWPTR）イベント（エラー カウンタ）の増加条件について説明します。

NEWPTRイベントは、SONETオーバーヘッドのH1およびH2バイトに示されているように、SONETフレーマが新しいポインタ値を検証する回数を定義します。この文書では、SONET プロトコルがポインタと H1 および H2 バイトを使用して、SONET フレーム内にペイロードをフローティングするしくみを説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SONET 転送階層のパス、セクション、および回線の各層。詳細は、『SONETテクノロジーの概要』を参照してください。

- 同期ペイロードエンベロープ(SPE)の位置を含むSONETフレームの構造。 詳細は、『Ciscoルータにおける連結およびチャネライズドSONETインターフェイスについて』を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ポインタを使用する理由

SONET インターフェイスは、125 マイクロ秒ごとに 1 フレームを送信します。各フレームには810バイトが含まれます。したがって、SONET同期転送信号(STS)-1ビットレートは次のように計算されます。

810 bytes/frame x 8000 frames/second = ~51,840,000 bits/second

このような高いビット レートを使用することにより、ポインタには重要な利点があります。次に、この利点を示す簡単なネットワークダイアグラムを示します。

このシナリオでは、ルータAはルータCにデータを送信する必要があります。フレームはフレームの125マイクロ秒の期間の途中でAから到着します。BはAが送信するデータを転送する必要があります。Bは、Aに接続された入力ポートからCに接続された出力ポートにデータを転送します。Bには2つの選択肢があります。

- BはAからフレームをバッファリングし、次の125マイクロ秒の間隔を待機できます。その後、BはAからのフレームの先頭をSONETフレームの最初のペイロードバイトに合わせることができます。

- または、Bは現在の間隔でAからフレームを即座に送信できます。この場合、Bはポインタを使用して、Aからのフレームが実際に開始されるバイト位置を示す必要があります。したがって、データはペイロード エンベロープ内のいずれかの位置から始まります。このコンセプトはフローティング ペイロードと呼ばれています。

通常、SONETデバイスはフローティングペイロードを使用しますが、一部のプロバイダーは着信フレームをバッファリングすることを選択します。フローティングペイロードの利点を次に示します。

- 送信遅延の増加を回避できます。

- 保留中のフレームを保存するために、大量のパケットバッファを備えたデバイスを購入する必要はありません。

ポインタは基本的に、非同期操作を同期環境内で処理できるようにします。実際のペイロードは非同期に生成されますが、SONETフレームは同期して送信されます。SONETフレームは常に一定のレートで送信され、実際のデータまたはフィラーが含まれます。

NEWPTR はとは何か

Cisco POSインターフェイスが新しいSONETポインタを検証すると、そのインターフェイスはNEWPTRカウンタを増やします。回線オーバーヘッドセクションのH1バイトとH2バイトのバイナリ値は、NEWPTRカウンタの増加を示します。

次の表に、SONETの3つの各層のオーバーヘッドバイトと、ラインオーバーヘッドのH1およびH2バイトの位置を示します。

パスのオーバーヘッド

セクションのオーバーヘッド

A1 Framing

A2 Framing

A3 Framing

J1 Trace

B1 BIP-8

E1 Orderwire

E1 User

B3 BIP-8

D1 Data Com

D2 Data Com

D3 Data Com

C2 Signal Label

回線のオーバーヘッド

H1 Pointer

H2 Pointer

H3 Pointer Action

G1 Path Status

B2 BIP-8

K1

K2

F2 User Channel

D4 Data Com

D5 Data Com

D5 Data Com

H4 Indicator

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Z3 Growth

D10 Data Com

D11 Data Com

D12 Data Com

Z4 Growth

S1/Z1 Sync Status/Growth

M0 または M1/Z2 REI-L Growth

E2 Orderwire

Z5 Tandem Connection

次に示すように、H1バイトとH2バイトが16ビットフィールドを形成します。

次の表は、これらのビット位置の定義方法を示しています。

ビット位置

定義

説明

ビット1 ～ 4

新しいデータフラグ(NDF)

- 通常動作中は、0110 に設定します。値0110は、Pointerフィールドの値が有効であることを示します。

- 1001（0110の逆）に設定すると、前のポインタ値が無効になり、[ポインタ]フィールドに正しい新しい値が設定されます。

- その他の値はすべて未定義です。

ビット5 ～ 6

Reserved

- 通常動作中は、00 に設定します。

ビット7 - 16

10 ビット ポインタ

- SPEがH3バイトの直後の行4、列4で始まることを示すには、ゼロに設定します。

- SPEがK2オーバーヘッドバイトの直後の行5、列4で始まることを示すには、87に設定します。

- Cisco POS ルータ インターフェイスでは、522 に設定します。

注：連結フレーム（STS-3c信号など）は、最初のSTS-1フレームのポインタビットのみを使用します。H1 および H2 バイトの 2 番目と 3 番目のセットには、10010011 および 11111111 という連結インジケータ値が含まれています。

SONETフレーマは、次の条件で新しいH1またはH2ポインタ値を検証します。

- NDF ビットが反転している。

- リンクが初期化されます。

- インターフェイスがアラーム状態を終了します。

- 設定を変更すると、フレーマの一部がリセットされます。

NEWPTRのトラブルシューティング

Cisco POSインターフェイスが無効なポインタ値または過剰な数のNDF対応インジケータを検出すると、インターフェイスはPath Loss of Pointer(PLOP)アラームを宣言します。

router#show controller pos 3/1

POS3/1

SECTION

LOF = 0         LOS    = 0          BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0     BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0     BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 768        PSE  = 0     NSE= 1009

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Bellcore GR-253 仕様は、SONET プロトコルを定義しています。これは、SONETリンクがLoss of Pointer(LOP)アラームなしで1秒あたり2000のポインタ調整を許容することを指定します。この値は、デジタルネットワーク同期に関するInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)ドキュメントの推奨事項に合わせて選択されます。

ポインタ調整は、SONETネットワークが同期されていないことを示します。値が急速かつ継続的に増加すると、継続的なタイミングの問題が発生します。この問題をトラブルシューティングするには、クロック分配ツリーと、プロバイダーに提供されているクロックの精度を評価します。

さらに、ルータのエンドポイントに正しいクロック設定があることを確認します。次の表に、詳細を示します。

クロック設定

ダークファイバまたは高密度波長分割多重(DWDM)によるバックツーバック

Add-Drop Multiplexer（ADM; アド/ドロップ多重化装置）または MUX を備えた Telco ネットワーク

internal - internal

Yes

No

internal - line

Yes

No

line - internal

Yes

No

line - line

No

Yes

詳細は、『POSルータインターフェイスでのクロック設定の』も参照してください。

Cisco POSインターフェイスがSONETネットワークを介してリモートのCisco POSインターフェイスに接続すると、インターフェイスはNEWPTRの増加を報告できます。この設定では、クロックソースをlineに設定します。クロックソースが回線である場合、Cisco POSインターフェイスの送信は、ネットワークの送信と位相を合わせる必要があります。したがって、ネットワークはエンドポイントからの信号との周波数の違いを補正する必要はありません。ポインタの調整は、ネットワークデバイスの問題を示します。通常、ADMがSONETネットワークを通過するオフ周波数信号を補正する必要があるため、これらのポインタ調整が発生します。

バックツーバック トポロジで使用されている場合と同じように、内部生成されたクロック ソースに対してポインタ調整が必要になると、Negative Stuff Event（NSE）カウンタが増分します。前述したように、Cisco POSルータインターフェイスは固定ポインタ値522を送信します。したがって、このトポロジでは、ルータからNEWPTRが少ないと報告されています。

関連情報

- SONET技術概要

- Cisco ルータにおける連結化およびチャネル化 SONET インターフェイスについて

- POS ルータ インターフェイスでのクロック セッティング設定

- 電気電子学会

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems