ドキュメント ID：12756

更新日：Jun 24, 2008

PDF のダウンロード

印刷

フィードバック

関連製品

- Cisco 7200 シリーズ ルータ

内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

トラブルシューティング

症状

解決方法

ケース スタディ

関連情報

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

このドキュメントでは、「%PLATFORM-3-PACONFIG」および「%C7200-3-PACONFIG」というエラー メッセージの原因について説明します。また、これらのエラーのトラブルシューティング方法についても説明します。

誤ったポートアダプタ(PA)の設定が原因でこれらのエラーメッセージが表示される場合が多いため、このドキュメントでは、Cisco 7200シリーズアーキテクチャとPA設定のガイドラインの概要を簡単に説明することから始めます。次のトラブルシューティング手順は、7200シャーシに挿入したネットワークプロセッシングエンジン(NPE)のタイプによって異なります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアプラットフォームに基づいています。

- Cisco 7200 シリーズ ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

7200シリーズルータは、次のコンポーネントで構成されています。

- 2スロットのCisco 7202

- 4スロットのCisco 7204およびCisco 7204VXR

- 6スロットのCisco 7206およびCisco 7206VXR

これらのルータは、さまざまなプロトコルとメディアタイプを使用したマルチプロトコル、マルチメディアルーティング、およびブリッジングをサポートします。ネットワークインターフェイスは、ルータのPeripheral Component Interconnect(PCI)バスと外部ネットワーク間の接続を提供するPA上に存在します。PAは、任意の使用可能なPAスロットに任意の組み合わせで配置できます。

7200シリーズでは、NPE上のメモリとPA間の通信を容易にするためにPCIバスが使用されています。PA帯域幅のポイント制限を超えた場合、ある時点で、すべてのPAから同時にメモリ要求が取得されます。これらの同時メモリ要求は、パケットのスループットに関係なく発生します。この場合、すべてのPAがサービスを受けることが保証されているわけではありません。アンダーランやPCIバスタイムアウトなどの異常が発生する可能性があります。

7200シリーズルータにインストールされているPAは、他のCisco 7000ファミリルータにインストールされているPAと同じタイプです。Cisco 7200シリーズルータは、インストールされたPAの活性挿抜(OIR)をサポートしています。

7200シリーズルータに搭載されているすべてのPAおよびサービスアダプタは、ルータミッドプレーン上の2つのPCIバスに接続します。PCIバスはmb1とmb2です。PCIバスは、パケットI/Oメモリおよびシステムプロセッサへのパスを提供します。これには、ルーティングとスイッチングが含まれます。I/Oコントローラのオプションポートは、3番目のPCIバスmb0に接続します。mb0は、PCIバスの1つ、または両方のPCIバスに接続します。この接続は、システムにインストールされ、サポートされているNPEまたはネットワークサービスエンジン(NSE)によって異なります。

NPE-G1は、このNPEを7200VXRルータにインストールすると、I/Oコントローラで動作します。I/OコントローラなしでNPE-G1を使用することもできます。NPE-G1には3つのギガビットイーサネットインターフェイスがあり、合計3つまたは6つのポートを同時に使用できます。(3つのRJ-45および3つのギガビットインターフェイスコンバータ(GBIC)が使用可能です)。 NPE-G1をインストールすると、I/Oコントローラは3番目のPCIバスmb0に接続します。mb0はNPE-G1に直接接続します。I/OコントローラをNPE-G1にインストールすると、PA専用のPCIバスから帯域幅がを取得しません..PA-GEのパフォーマンス制限は、c7200のアーキテクチャに基づいています。デバイスにあるPCIバスは、半二重モードで最大600 mbpsを処理できます。両方向の最大スループットは、300 mbps未満です（特定のPCIバスに接続されているすべてのポートアダプタの場合）。PA-GEの構築方法を考慮すると、1500バイトのパケットで最大200 mbpsを得ることができます。

7200シリーズルータでは、奇数スロットのPAはPCIバスmb1に接続され、偶数スロットのPAはPCIバスmb2に接続されます。いくつかのガイドラインに従って、2つのバス間でPAを均等に分散させます。

NPE-100、NPE-150、NPE-175、NPE-200、またはNPE-225を搭載したCisco 7200または7200VXRルータでは、PAの配布とと設定にに次を使用します。

- 高帯域幅

- 中帯域幅

- 低帯域幅

これらの指定の代わりに、NPE-300、NPE-400、NPE-G1、またはNSE-1を搭載した7200VXRルータでは、帯域幅ポイントを使用してPAの分散と設定が決定されます。帯域幅ポイントは、帯域幅に関連する割り当てられた値です。ただし、この値は、ハードウェアによるPCIバスの使用効率に基づいて調整されます。

次の詳細については、『Cisco 7200シリーズポートアダプタインストール要件』を参照してください。

- 設定のガイドラインと要件

- インストールされているNPEまたはNSEに基づくインストール要件

- 帯域幅および帯域幅ポイントの要件

トラブルシューティング

症状

PAの設定がこのドキュメントのガイドラインを超えると、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの例を次に示します。

- NPE-225、NPE-200、NPE-175、NPE-150、またはNPE-100を搭載した7200シリーズルータまたは7200VXRルータの場合：

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

これらのエラーメッセージは、帯域幅ポイントがシステム制限を超えると表示されます。

- NPE-G1、NPE-400、NPE-300、またはNSE-1を搭載した7200VXRルータの場合：

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

これらのエラーメッセージは、バスで帯域幅ポイントを超過すると表示されます。

7200シリーズルータのブートアップシーケンス中に、次のような内容が表示されます。

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

解決方法

PA構成の7200シリーズルータは、Cisco 7200シリーズポートアダプタのインストール要件で提供されているガイドラインを超えて使用できます。ただし、ルータの使用中に異常が発生するのを防ぐために、ガイドラインに従って、ルータにインストールされているPAのタイプを制限します。また、シスコテクニカルサポートがこれらの異常をトラブルシュートするようにするには、PAの設定がガイドライン内にある必要があります。

目視検査またはshow diagbusコマンドを使用して、7200シリーズルータに挿入されているPAの種類を判別できます。show diag busの出力を収集した後、diag@external.cisco.comに出力を送信してShow Diag Interpreterを外部で使用します。show diagの出力を分析した後、自動的な電子メール応答を受信します。応答には、show diagに対応するさまざまな部品番号が表示されます。Show Diag Interpreterツールの簡単な説明が必要な場合は、件名に「ヘルプ」を付けてdiag@external.cisco.comに電子メールを送信してください。

7200シリーズルータに挿入されているPAを特定したら、ガイドラインに準拠しているかどうかを確認する必要があります。次の2つのアクションのいずれかを実行して、判別を行います。

- 帯域幅ポイントの計算

NPE-G1、NPE-300、NPE-400、またはNSE-1を搭載した7200VXRルータを使用している場合は、帯域幅ポイントを使用してPAの分散と設定を決定します。

注：NPE-G1を搭載した7200VXRルータにI/Oコントローラをインストールしている場合は、I/Oコントローラの帯域幅ポイントを計算しないでください。NPE-G1では、I/Oコントローラは帯域幅ポイントを使用しません。また、NPE-G1のギガビットイーサネットインターフェイスには帯域幅ポイントは必要ありません。

- 高帯域幅、中帯域幅、または低帯域幅のPAの数をカウントする

NPE-100、NPE-150、NPE-175、NPE-200、またはNPE-225を搭載した7200または7200VXRルータがある場合、PAの分布ととはを高帯域幅、低帯域幅で指定。show versionコマンドを使用して、使用しているNPEの種類を確認します。

注：『Cisco 7200シリーズポートアダプタのインストール要件』を参照してください。

最後の目標は、2つのバス間でPAを均等に分散することです。レガシーの7200シャーシがあり、高帯域幅のPAが多すぎる場合は、VXRシャーシへのアップグレードを検討してください。対応する帯域幅ポイントを計算して、各バスのポイントが制限を超えていないことを確認します。ポイントが制限を超えない場合は、ハードウェア構成がサポートされます。

高帯域幅PAが多すぎる場合、またはバスの1つで600の帯域幅ポイント制限を超えた場合は、エラーが表示されます。Cisco Dynamic Configuration Toolを使用して、ハードウェア構成を確認します。警告メッセージを表示するには、必ず[Enable Configuration Guidance]チェックボックスをオンにします。

ケース スタディ

このメッセージは、ルータの電源をオフ/オンすると表示されます。

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

出力は以下のとおりです。

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

このshow diagの出力を含む電子メールがdiag@external.cisco.comに送信されます。10秒後、次の情報を含む電子メールが受信されます。

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

プラットフォームはNPE-300を搭載した7206VXRであるため、PCIバスごとに帯域幅ポイントを計算する必要があります。

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

最初のバスは加入過多です。スロット0、1、および3のポイントは800(200 + 300 + 300)に達し、600より大きくなります。

解決策は、スロット3と4を交換して、両方のバスの帯域幅をバランスさせることです。1つは偶数スロット、もう1つは奇数スロットです。関連する設定も変更する必要があります。次に、%PLATFORM-3-PACONFIGエラーメッセージが表示されなくなります。

関連情報

- Cisco 7200シリーズポートアダプタのインストール要件

- シスコの製品サポート ページ

- Cisco ルータ製品に関するサポート ページ

- トラブルシューティング テクニカル ノート：Cisco 7200 シリーズ ルータ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

このドキュメントは役に立ちましたか?Yes No

ご意見をいただき、ありがとうございます。

サポートケースを作成 (シスコサービス契約が必要)

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

シスコ サポート コミュニティでは、フォーラムに参加して質疑応答、提案など、仲間と情報交換することができます。

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

更新日：Jun 24, 2008

ドキュメント ID：12756