内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能と IOS のサポート

関連情報

概要

Cisco 7200/7300/7400/7500 ルータ プラットフォーム用の PA-VXA/VXB/VXC の音声ポート アダプタは、T1/E1 接続とオンボードのデジタル信号プロセッサ（DSP）リソースを組み合わせています。これにより、これらのゲートウェイで音声サービスを直接サポートするという柔軟性とパワーが提供されます。これらのポート アダプタは、T1 または E1 インターフェイスをサポートできます。選択されたモデルによっては、最大で同時に 60 の High Complexity（HC）、または同時に 120 の Medium Complexity（MC）コーデック アルゴリズムの音声コールをサポートできます。さらに（選択されたモデルによっては）、オンボードの DSP を DSP ファームとして使用でき、PA-MCX-nTE1 製品シリーズなどのポート アダプタに音声サービスを提供できます。これらは、ボイス テレフォニー インターフェイスをサポートできますが、自身の DSP リソースは直接搭載されていません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、主にCisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(3)T以降のCisco 7200/7300/7400/7500プラットフォームでサポートされている音声ポートアダプタを対象としています。古いPA-VXB-2TE1およびPA-VXC-2TE1ポートアダプタは、12.1T以降のCisco IOSソフトウェアリリースではサポートされなくなっており、ルータのブート時には認識されません。これらの従来の音声ポートアダプタおよび現在の音声ポートアダプタの詳細については、『音声ゲートウェイハードウェア互換性マトリックス(Cisco 7200、7300、7400、7500)』を参照してください。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

次の表に、使用可能なPA-VXA/VXB/VXC音声ポートアダプタモデル、対応する製品番号、およびモデル固有のコールキャパシティ情報を示します。

ポート アダプタのモデル番号

説明 1

DSP ID 番号

サポートされている MC/HC コーデック コールの数 2

ネイティブ T1/E1 を利用するために確保が必要な DSP の数

DSPファームで使用可能なDSPチャネルの数（ネイティブT1/E1の最大サポートのためにDSPリソースがすでに予約されていると仮定）

PA-VXA-1TE1-24+ 3

音声ポート アダプタ。選択可能な T1/E1 のサポート、T1/E1 インターフェイス x 1、C549 DSP x 7。T1 使用向き。

23、24、25、26、27、28、29

28 MCコール（G.729a、G.729ab、G.726、G.711、およびファックスリレー）14 HCコール(G.729、G.729b、G.723.1、G.728、モバイル通信用システム/拡張フルレート(GSM/EFR)、およびMCコーデック)

6 DSP = T1 MCの24コール7 DSP = T1 HC 7 DSPの14コール= E1 MCの28コールまたはHCの14コール

残りの1 DSP = T1 MCの4コールT1 HCまたはE1 MCおよびHCの残りのDSPリソースなし

PA-VXA-1TE1-30+ 3

音声ポート アダプタ。選択可能な T1/E1 のサポート、T1/E1 インターフェイス x 1、C549 DSP x 8。E1 使用向き。

22、23、24、25、26、27、28、29

32 MCコール（G.729a、G.729ab、G.726、G.711、およびファックスリレー） 16 HCコール（G.729、G.729b、G.723.1、G.728、 GSM/EFRおよびMCコーデック）

6 DSP = T1 MCの24コール、8 DSP = T1 HC 8 DSPの16コール、E1 MCの32コール、またはHCの16コール

残りの2 DSP = T1 MCの8コールT1 HCまたはE1 MCおよびHCの残りのDSPリソースなし

PA-VXB-2TE1+

音声ポート アダプタ。選択可能な T1/E1 のサポート、T1/E1 インターフェイス x 2、C549 DSP x 12。

18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29

48 MCコール（G.729a、G.729ab、G.726、G.711、およびファックスリレー）24 HCコール（G.729、G.729b、G.723.1、G.728、 GSM/EFRおよびMCコーデック）

12 DSP = 48コール(2xT1 MC) 12 DSP = 24コール(2xT1 HC 12 DSP) = 48コール（2xE1 MCの場合）、または24コール（HCの場合）

T1 または E1 MC および HC では残る DSP リソースはなし

PA-VXC-2TE1+

音声ポート アダプタ。選択可能な T1/E1 のサポート、T1/E1 インターフェイス x 2、C549 DSP x 30。

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29

120件のMCコール（G.729a、G.729ab、G.726、G.711、およびファックスリレー）60件のHCコール(G.729、G.729b、G.728) GSM/EFR、MCコーデック)

12 DSP = 48コール(2xT1 MC) 24 DSP = 48コール(2xT1 HC 15 DSP) = 60コール（2xE1 MC 30 DSP = 2xE1 HCでは60コール）

18 DSP = T1 MCの72コール6 DSP = T1 HC 15 DSPの12コール= E1 MCの60コールE1 HCの残りのDSPリソースなし

1 C549 DSPアーキテクチャに関する情報は、「音声ハードウェア」を参照してください。C542およびC549デジタル信号プロセッサ(DSP)のドキュメント。

2 MCおよびHCコーデックの選択に関する情報は、「コーデックについて」を参照してください。複雑さ、ハードウェアサポート、MOS、およびネゴシエーションに関するドキュメントを参照してください。

3 PA-VXA-1TE1-24+ は MC コーデックを使用する T1 接続用であり、PA-VXA-1TE1-30+ は MC コーデックを使用する E1 接続用です。HCコーデックを使用したT1またはE1のサポートについては、PA-VXC-2TE1+製品を検討する必要があります。

機能と IOS のサポート

PA-VXA/VXB/VXC 音声ポート アダプタの機能には、次のものがあります。

シグナリング

最低限必要な Cisco IOS ソフトウェア リリース 4

Cisco 7200

Cisco 7300 5

Cisco 7400

Cisco 7500 6

T1/E1 CAS、Q.SIG、PRI Q.931 ユーザ/ネットワーク、E1 R2、透過型共通線信号方式（T-CCS）、Non-Facility Associated Signalling（NFAS）PRI

12.1(3)T

12.2(11)YZ、12.2(13)B、12.3(3)、12.3(4)T

12.2(2)DD、12.2(4)B

12.1(3)T

Feature Group D（FGD）

12.1(5)T

12.2(11)YZ、12.2(13)B、12.3(3)、12.3(4)T

12.2(2)DD、12.2(4)B

12.1(5)T

Resource Allocation Indication（RAI）

12.2(4)T

12.2(11)YZ、12.2(13)B、12.3(3)、12.3(4)T

12.2(2)DD、12.2(4)B

12.2(4)T

Media Gateway Control Protocol（MGCP）

12.2(2)T

12.2(11)YZ、12.2(13)B、12.3(3)、12.3(4)T

12.2(2)DD、12.2(4)B

12.2(2)T

PA-VXB-2TE1+、PA-VXC-2TE1+

12.1(3)T

12.2(11)YZ、12.2(13)B、12.3(3)、12.3(4)T

12.2(2)DD、12.2(4)B

12.1(3)T

PA-VXA-1TE1-24+、PA-VXA-1TE1-30+ 上記の機能すべてを搭載

12.2(4)T、12.2(4)B

サポートされていません

サポートされていません

12.2(4)T

4 PA-VXA/VXB/VXC 音声ポート アダプタは、ENTERPRISE MCM フィーチャ セット以外のすべての Cisco IOS フィーチャ セットでサポートされています。

5 Cisco 7301は、音声ポートアダプタをサポートできる7300プラットフォームファミリの唯一のメンバです。

6 Cisco 7500のSpecial Route Switch Processor(RSP)およびVersatile Interface Processor(VIP)に関する考慮事項は、『Voice Gateway Hardware Compatibility Matrix(Cisco 7200、7300、7400、7500000)』を0)で。

注：上の表に示されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能のサポートに必要とされる最低限のバージョンです。機能、モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシがサポートされている Cisco IOS ソフトウェア リリースがすべて掲載されたリストを調べるには、Software Advisor（登録ユーザのみ）ツールを使用してください。

- PA-VXA では、ソフトウェアで選択可能な T1 または E1 インターフェイスを 1 つサポートしています。PA-VXBおよびPA-VXCは、ソフトウェアで選択可能な2つのT1またはE1インターフェイスをサポートします。両方のインターフェイスは同じである必要があります。

- T1 インターフェイスの機能には次のものがあります。

- DS1 100-ohmインターフェイス（RJ-48Cコネクタ付き）

- D4スーパーフレーム(SF)または拡張スーパーフレーム(ESF)フレーミング

- Alternate Mark Inversion(AMI)またはBinary 8-Zero Substitution(B8ZS)回線符号化

- ANSI T1.403またはAT&T TR 54016に準拠したFull Facilities Data Link(FDL)サポートおよびFDLパフォーマンスモニタリング

- ソフトウェアで選択可能なDSX-1ケーブル長（0 ～ 655フィート）

- 0 dB、-7.5 dB、-15 dB、および–22.5 dBに対してソフトウェアで選択可能なDS1 CSUラインの構築設定

- ソフトウェアで選択可能なDS1 CSUレシーバのゲイン設定（26 dBまたは36 dB）

- UL1459/1950、FCC Part 68によるDS1回線保護

- アラーム検出とレポートを含むDSX-1 MIB RFC 1406の完全サポート

- DSX-1 MIBリモートアクセスがサポートされている

- DS0ドロップアンドインサート(D&I)

- E1 インターフェイスの機能には次のものがあります。

- E1 120オーム(G.703)（RJ-48Cコネクタ付き）

- ソフトウェア設定可能なE1ナショナルビット

- CRC4または非CRC4フレーミング

- HDB3またはAMI回線符号化

- E1 MIB、RFC 1406の完全サポート（アラーム検出とレポートを含む）

- DS0ドロップアンドインサート(D&I)

- PA-VXA/VXB/VXC 音声ポート アダプタはテキサス インスツルメンツ社の C549 DSP を使用しています。各 DSP の機能は次のとおりです。

- MCコーデックモード（G.711、G.729a、G.729ab、G.726、およびファックスリレー）で最大4つの音声コールを実行します。

- HC コーデック モードで最大 2 つの音声コールを実行（G.729、G.729b、G.728、G.723.1、GSM/EFR、およびすべての MC コーデック）。

- ファックス のサポート。T.30 ファックス プロトコル、V.17、V.29、V.27、T.38 ファックス プロトコル。

- ITU-T G.165 に準拠した、最大 32 ミリ秒までのカバレッジのソフトウェア エコー キャンセル機能（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(13)T 以前）と、ITU-T G.168 に準拠した、最大 64 ミリ秒までのカバレッジの拡張エコー キャンセル機能（12.2(13)T 以降）

- DTMF/R2/MF/SF/CPトーン検出および生成

- ダイヤルパルスの検出と生成

- エネルギーベースの音声アクティビティ検出(VAD)およびコーデック固有のVAD実装

- 無音間隔のコンフォートノイズ生成

- Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(11)T以降のモデムリレーのサポートとVoIPプラットフォームでのモデムリレーのサポート機能

- PA-VXA/VXB/VXC音声ポートアダプタに関するDSPに関する問題を診断するには、『Cisco 7200/7300/7400/7500シリーズルータ用PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC音声ポートアダプタのDSPのにににににににににににににに関関ににににに関にに関ににに関関関するする関する関問題問題する問題問題する問題問題問題問題問題問題のトラブルシューティング』をトラブルシューティングを参照してください。

PA-VXA/VXB/VXC音声ポートアダプタの詳細については、『Cisco 7000シリーズ用の拡張デジタル音声ポートアダプタ』を参照してください。

関連情報

- 音声ゲートウェイ ハードウェア互換性マトリックス（Cisco 7200、7300、7400、7500）

- Cisco 7200/7300/7400/7500 シリーズ ルータでの PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC 音声ポート アダプタでの DSP のトラブルシューティング

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems