内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

コンフィギュレーション

ステップ 1：VPNトポロジを定義します。

ステップ 2：IKEパラメータを設定します。

ステップ 3：IPSecパラメータを設定します。

ステップ 4：アクセスコントロールのバイパス。

ステップ 5：アクセスコントロールポリシーを作成します。

手順 6：NAT免除を設定します。

手順 7：ASA の設定.

確認

トラブルシューティングとデバッグ

初期接続の問題

トラフィック固有の問題

はじめに

このドキュメントでは、FMCによって管理されるFirepower Threat Defense(FTD)でサイト間(L2L)VPNを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が必要です。

- VPNの基本的な知識

- firepower Management Centerの経験

- ASAコマンドラインの経験

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco FTD 6.5

- ASA 9.10(1)32

- IKEv2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

コンフィギュレーション

firepower Management Centerを使用したFTDの設定から始めます。

ステップ 1：VPNトポロジを定義します。

1. Devices > VPN > Site To Siteの順に移動します。 firepower Add VPNの下で、次の図に示すようにThreat Defense Deviceをクリックします。

2. Create New VPN Topologyボックスが表示されます。VPNに識別しやすい名前を付けます。

ネットワークトポロジ：ポイントツーポイント

IKEバージョン：IKEv2

この例では、エンドポイントを選択すると、ノードAがFTD、ノードBがASAになります。緑色のプラス記号のボタンをクリックして、次の図に示すようにトポロジにデバイスを追加します。

3. FTDを最初のエンドポイントとして追加します。

暗号マップが配置されるインターフェイスを選択します。IPアドレスは、デバイス設定から自動的に入力されます。

Protected Networksの下にある緑色のプラス記号をクリックして、このVPNで暗号化するサブネットを選択します（次の図を参照）。

4.緑色のプラス記号をクリックすると、ここにネットワークオブジェクトが作成されます。

5.暗号化する必要があるFTDにローカルなすべてのサブネットを追加します。Addをクリックして、選択したネットワークに移動します。次の図に示すように、OKをクリックします。

FTDSubnet = 10.10.113.0/24

ノードA: (FTD)エンドポイントが完了しました。図に示すように、ノードBの緑色のプラス記号をクリックします。

ノードBはASAです。FMCによって管理されていないデバイスは、エクストラネットとみなされます。

6.デバイス名とIPアドレスを追加します。図に示すように、緑色のプラス記号をクリックして、保護されたネットワークを追加します。

7.次の図に示すように、暗号化する必要があるASAサブネットを選択し、選択したネットワークに追加します。

ASASubnet = 10.10.110.0/24

ステップ 2：IKEパラメータを設定します。

これで、両方のエンドポイントがIKE/IPSEC設定を通過します。

1. IKEタブで、IKEv2の初期交換に使用されるパラメータを指定します。図に示すように、緑色のプラス記号をクリックして新しいIKEポリシーを作成します。

2.新しいIKEポリシーで、接続のフェーズ1のライフタイムとプライオリティ番号を指定します。このドキュメントでは、最初の交換に次のパラメータを使用します。整合性(SHA256)、暗号化(AES-256)、PRF(SHA256)、およびDiffie-Hellmanグループ（グループ14）

注：デバイス上のすべてのIKEポリシーは、選択したポリシーセクションの内容に関係なく、リモートピアに送信されます。リモートピアと一致する最初のIKEポリシーがVPN接続用に選択されます。プライオリティフィールドを使用して、最初に送信するポリシーを選択します。プライオリティ1が最初に送信される

3.パラメータを追加したら、このポリシーを選択し、認証タイプを選択します。

4. pre-shared-keyマニュアルを選択します。このドキュメントでは、PSK cisco123を使用します。

ステップ 3：IPSecパラメータを設定します。

1. IPsecで、鉛筆をクリックしてトランスフォームセットを編集し、次の図に示すように新しいIPsecプロポーザルを作成します。

2.新しいIKEv2 IPsecプロポーザルを作成するには、緑色のプラス記号をクリックし、フェーズ2パラメータを入力します。

ESP Encryption > AES-GCM-256の順に選択します。暗号化にGCMアルゴリズムを使用する場合、ハッシュアルゴリズムは不要です。GCMにはハッシュ関数が組み込まれています。

3.新しいIPsecプロポーザルが作成されたら、それを選択したトランスフォームセットに追加します。

新しく選択したIPsecプロポーザルが、IKEv2 IPsecプロポーザルの下にリストされます。

必要に応じて、ここでフェーズ2のライフタイムとPFSを編集できます。この例では、ライフタイムはデフォルトに設定され、PFSは無効になります。

オプション：アクセス制御をバイパスするオプションを完了するか、アクセス制御ポリシーを作成する必要があります。

ステップ 4：アクセスコントロールのバイパス。

オプションで、sysopt permit-vpnはAdvanced > Tunnelで有効にできます。

これにより、アクセスコントロールポリシーを使用してユーザから着信するトラフィックを検査する可能性がなくなります。ユーザトラフィックのフィルタリングには、VPNフィルタまたはダウンロード可能ACLを使用できます。 これはグローバルコマンドであり、このチェックボックスが有効になっている場合はすべてのVPNに適用されます。

sysopt permit-vpnがイネーブルになっていない場合は、FTDデバイス経由のVPNトラフィックを許可するようにアクセスコントロールポリシーを作成する必要があります。sysopt permit-vpnがイネーブルになっている場合、アクセスコントロールポリシーの作成をスキップします。

ステップ 5：アクセスコントロールポリシーを作成します。

Access Control Policiesの下で、Policies > Access Control > Access Controlの順に移動し、FTDデバイスを対象とするポリシーを選択します。ルールを追加するには、次の図に示すように、Add Ruleをクリックします。

トラフィックは、内部ネットワークから外部ネットワークへ、および外部ネットワークから内部ネットワークへ許可される必要があります。両方を実行するルールを1つ作成するか、別々に保持するルールを2つ作成します。この例では、両方を実行する1つのルールが作成されます。

手順 6：NAT免除を設定します。

VPNトラフィックのNAT免除ステートメントを設定します。VPNトラフィックが別のNATステートメントにヒットしてVPNトラフィックが誤って変換されるのを防ぐために、NAT免除を設定する必要があります。

1. Devices > NATの順に移動し、FTDを対象とするNATポリシーを選択します。 Add Ruleボタンをクリックすると、新しいルールが作成されます。

2.新しいスタティック手動NATルールを作成します。内部インターフェイスと外部インターフェイスを参照します。

3. Translationタブで、送信元サブネットと宛先サブネットを選択します。これはNAT免除ルールであるため、次の図に示すように、元の送信元/宛先と変換後の送信元/宛先を同じにします。

4.最後に、Advancedタブに移動し、no-proxy-arpとroute-lookupを有効にしました。

5.このルールを保存し、NATリストの最終結果を確認します。

6.設定が完了したら、設定を保存してFTDに展開します。

手順 7：ASA の設定.

1. ASAの外部インターフェイスでIKEv2を有効にします。

Crypto ikev2 enable outside

2. FTDで設定されているのと同じパラメータを定義するIKEv2ポリシーを作成します。

Crypto ikev2 policy 1

Encryption aes-256

Integrity sha256

Group 14

Prf sha256

Lifetime seconds 86400

3. ikev2プロトコルを許可するグループポリシーを作成します。

Group-policy FTD_GP internal

Group-policy FTD_GP attributes

Vpn-tunnel-protocol ikev2

4.ピアFTDパブリックIPアドレスのトンネルグループを作成します。グループポリシーを参照し、事前共有キーを指定します。

Tunnel-group 172.16.100.20 type ipsec-l2l

Tunnel-group 172.16.100.20 general-attributes

Default-group-policy FTD_GP

Tunnel-group 172.16.100.20 ipsec-attributes

ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco123

ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco123

5.暗号化するトラフィックを定義するアクセスリストを作成します(FTDSubnet 10.10.113.0/24)(ASASubnet 10.10.110.0/24)。

Object network FTDSubnet

Subnet 10.10.113.0 255.255.255.0

Object network ASASubnet

Subnet 10.10.110.0 255.255.255.0

Access-list ASAtoFTD extended permit ip object ASASubnet object FTDSubnet

6. FTDで指定されたアルゴリズムを参照するikev2 ipsec-proposalを作成します。

Crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal FTD

Protocol esp encryption aes-gcm-256

7.設定を結び付けるクリプトマップエントリを作成します。

Crypto map outside_map 10 set peer 172.16.100.20

Crypto map outside_map 10 match address ASAtoFTD

Crypto map outside_map 10 set ikev2 ipsec-proposal FTD

Crypto map outside_map 10 interface outside

8. VPNトラフィックがファイアウォールによってNATされることを防止するNAT免除ステートメントを作成します。

Nat (inside,outside) 1 source static ASASubnet ASASubnet destination static FTDSubnet FTDSubnet no-proxy-arp route-lookup

確認

注：現時点では、FMCからVPNトンネルのステータスを確認する方法はありません。この機能CSCvh77603に対する拡張要求があります。

VPNトンネル経由でトラフィックを開始してみます。ASAまたはFTDのコマンドラインにアクセスするには、packet tracerコマンドを使用します。packet-tracerコマンドを使用してVPNトンネルを起動する場合は、トンネルが起動することを確認するために2回実行する必要があります。このコマンドを初めて発行したときにVPNトンネルがダウンしているため、packet-tracerコマンドはVPN encrypt DROPで失敗します。ファイアウォールの内部IPアドレスをパケットトレーサの送信元IPアドレスとして使用しないでください。使用すると常に失敗します。

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.113.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 10

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: DROP

Config:

Additional Information:

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.113.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 1

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 172.16.100.1 using egress ifc outside

Phase: 2

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Config:

nat (Inside,outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

NAT divert to egress interface outside

Untranslate 10.10.110.10/0 to 10.10.110.10/0

Phase: 3

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip ifc Inside object-group FMC_INLINE_src_rule_268436483 ifc outside object-group FMC_INLINE_dst_rule_268436483 rule-id 268436483

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: ACCESS POLICY: FTD-Access-Control-Policy - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: L7 RULE: VPN_Traffic

object-group network FMC_INLINE_src_rule_268436483

description: Auto Generated by FMC from src of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory)

network-object object ASASubnet

network-object object FTDSubnet

object-group network FMC_INLINE_dst_rule_268436483

description: Auto Generated by FMC from dst of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory)

network-object object ASASubnet

network-object object FTDSubnet

Additional Information:

This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

Phase: 5

Type: NAT

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

nat (Inside,outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

Static translate 10.10.113.10/0 to 10.10.113.10/0

Phase: 10

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Result:

input-interface: Inside

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: outside

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

トンネルステータスを監視するには、FTDまたはASAのCLIに移動します。

FTD CLIから、次のコマンドを使用してphase-1とphase-2を確認します。

Show crypto ikev2 sa

> show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                                  Status         Role

9528731 172.16.100.20/500                                    192.168.200.10/500                                         READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/118 sec

Child sa: local selector  10.10.113.0/0 - 10.10.113.255/65535

remote selector 10.10.110.0/0 - 10.10.110.255/65535

ESP spi in/out: 0x66be357d/0xb74c8753

トラブルシューティングとデバッグ

初期接続の問題

VPNを構築する際、トンネルをネゴシエートしている2つの側があります。したがって、あらゆるタイプのトンネル障害をトラブルシューティングする場合は、会話の両側を取得するのが最善です。 IKEv2トンネルのデバッグ方法の詳細については、『IKEv2 VPNのデバッグ方法』を参照してください。

トンネル障害の最も一般的な原因は、接続の問題です。これを判断する最善の方法は、デバイスでパケットキャプチャを取得することです。 デバイスでパケットキャプチャを取得するには、次のコマンドを使用します。

Capture capout interface outside match ip host 172.16.100.20 host 192.168.200.10

キャプチャが実行されたら、VPN経由でトラフィックを送信し、パケットキャプチャに双方向トラフィックが含まれていないかを確認します。

次のコマンドを使用して、パケットキャプチャを確認します。

show cap capout

firepower# show cap capout

4 packets captured

1: 11:51:12.059628       172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500:  udp 690

2: 11:51:12.065243       192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500:  udp 619

3: 11:51:12.066692       172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500:  udp 288

4: 11:51:12.069835       192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500:  udp 240

トラフィック固有の問題

発生する一般的なトラフィックの問題は次のとおりです。

- FTDのルーティングの問題：内部ネットワークが、割り当てられたIPアドレスとVPNクライアントにパケットをルーティングして戻すことができません。

- トラフィックをブロックするアクセスコントロールリスト。

- Network Address Translation（NAT；ネットワークアドレス変換）がVPNトラフィックにバイパスされていない。

FMCによって管理されるFTDのVPNの詳細については、次のURLで完全なコンフィギュレーションガイドを参照してください。FMCによって管理されるFTDコンフィギュレーションガイド