目次

はじめに

アプリケーション エラー「shared/VTLStatus.py」の意味

関連情報

概要

このドキュメントでは、「shared/VTLStatus.py」アプリケーション エラーについて説明します。

アプリケーション エラー「shared/VTLStatus.py」の意味

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）では、この問題に関連するアラート テキストの主立ったものとして、次の 2 種類があります。

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

このアプリケーション エラーは、ウィルス アウトブレイク フィルタのステータスのグラフィカル表現だけに影響する一時的な問題です。 このアラートは、アプライアンスで頻繁に実行されるプロセスに関連して発行されます。 このため、複数のアラートを受信することがありますが、この問題は ESA のパフォーマンスには影響しないため、無視しても安全上の問題はありません。

ESA でサポートされている最新バージョンの Async OS が稼動していることを確認するようお勧めします。

関連情報

- Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems