内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、カスタムウィジェットを設定して、管理対象デバイスのインターフェイスのトラフィックレートを示す方法について説明します。この設定は、すべての管理対象デバイスの各インターフェイスに関連付けられたトラフィックレートの基本例を示しています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- FirePOWER の知識

- Firepower Management Center内の基本的なナビゲーションに関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Firepower Management Centerバージョン6.1.x以降

- マネージド脅威防御/火力センサーに適用可能

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

設定

ステップ1：管理者権限でFirepower Management Centerにログインします。

ログインが成功したら、図に示すように、[Overview] > [Dashboard] > [Add Widgets] に移動します

a)クラシック・ビュー：

b)ライトビュー：

ステップ2:[Add Widgets]をクリックし、[Custom Analysis:

a)クラシック・ビュー：

b)ライトビュー：

ステップ3：ダッシュボードに戻り、図に示すようにウィジェットを設定します。

a)クラシック・ビュー：

b)ライトビュー：

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。