内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

FTDパケット転送メカニズム

キーポイント

データプレーン(LINA)ルーティングの動作

要点

FTDの処理順序

設定

ケース1：接続ルックアップに基づく転送

フローティングタイムアウト

Conn-holddownタイムアウト

ケース2:NATルックアップに基づく転送

ケース3：ポリシーベースルーティング(PBR)に基づく転送

ケース4：グローバルルーティングルックアップに基づく転送

Null0インターフェイス

等コストマルチパス(ECMP)

FTD管理プレーン

FTD LINA診断インターフェイスルーティング

概要

このドキュメントでは、Firepower脅威対策(FTD)がパケットを転送し、さまざまなルーティングの概念を実装する方法について説明します。

前提条件

要件

- ルーティングの基礎知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CiscoFirepower41xx Threat Defenseバージョン7.1.x

- Firepower Management Center(FMC)バージョン7.1.x

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

FTDパケット転送メカニズム

FTD は、2 つの主要なエンジンで構成される統合ソフトウェアイメージです。

- データパスエンジン(LINA)

- Snortエンジン

データパスとSnortエンジンは、FTDのデータプレーンの主要部分です。

FTDデータプレーン転送メカニズムは、インターフェイスモードによって異なります。次の図は、さまざまなインターフェイスモードとFTD導入モードをまとめたものです。

次の表は、FTDがインターフェイスモードに基づいてパケットをデータプレーンで転送する方法をまとめたものです。転送メカニズムは、優先順位に従ってリストされます。

*トランスペアレントモードのFTDは、次のような状況でルートルックアップを実行します。

詳細については、『FMCガイド』を参照してください。

6.2.xバージョンから、FTDはIntegrated Routing and Bridging(IRB)をサポートしています。

BVI検証コマンド：

キーポイント

ルーテッドインターフェイスまたはBVI(IRB)の場合、パケット転送は次の順序に基づきます。

- 接続ルックアップ

- NATルックアップ（宛先NAT、UN-NATとも呼ばれる）

- ポリシーベース ルーティング（PBR）

- グローバル ルーティング テーブルのルックアップ

送信元NATについてはどうですか。

グローバルルーティングルックアップの後、送信元NATがチェックされます。

このドキュメントの残りの部分では、ルーテッドインターフェイスモードについて説明します。

データプレーン(LINA)ルーティングの動作

ルーテッドインターフェイスモードでは、FTD LINAがパケットを2フェーズで転送します。

フェーズ1 – 出力インターフェイスの決定

フェーズ2：ネクストホップの選択

このトポロジを参照してください。

このルーティング設計は次のとおりです。

FTDのルーティング設定：

firepower# show run router

router ospf 1

network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 0

log-adj-changes

!

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id vrf auto-assign

address-family ipv4 unicast

neighbor 203.0.113.99 remote-as 65001

neighbor 203.0.113.99 ebgp-multihop 255

neighbor 203.0.113.99 transport path-mtu-discovery disable

neighbor 203.0.113.99 activate

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

router eigrp 1

no default-information in

no default-information out

no eigrp log-neighbor-warnings

no eigrp log-neighbor-changes

network 192.0.2.0 255.255.255.0

!

firepower# show run route

route OUTSIDE2 198.51.100.0 255.255.255.248 192.0.2.99 1

FTDルーティング情報ベース(RIB)：コントロールプレーン：

firepower# show route | begin Gate

Gateway of last resort is not set

C 192.0.2.0 255.255.255.0 is directly connected, OUTSIDE2

L 192.0.2.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE2

C 192.168.0.0 255.255.255.0 is directly connected, INSIDE

L 192.168.0.1 255.255.255.255 is directly connected, INSIDE

O 192.168.1.1 255.255.255.255

[110/11] via 192.168.0.99, 01:11:25, INSIDE

O 192.168.2.1 255.255.255.255

[110/11] via 192.168.0.99, 01:11:15, INSIDE

S 198.51.100.0 255.255.255.248 [1/0] via 192.0.2.99, OUTSIDE2

D 198.51.100.8 255.255.255.248

[90/130816] via 192.0.2.99, 01:08:11, OUTSIDE2

D 198.51.100.16 255.255.255.248

[90/130816] via 192.0.2.99, 01:08:04, OUTSIDE2

B 198.51.100.24 255.255.255.248 [20/0] via 203.0.113.99, 00:28:29

B 198.51.100.32 255.255.255.248 [20/0] via 203.0.113.99, 00:28:16

C 203.0.113.0 255.255.255.0 is directly connected, OUTSIDE1

L 203.0.113.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE1

対応するFTD Accelerated Security Path(ASP)ルーティングテーブル：データプレーン：

firepower# show asp table routing

route table timestamp: 91

in 169.254.1.1 255.255.255.255 identity

in 192.168.0.1 255.255.255.255 identity

in 192.0.2.1 255.255.255.255 identity

in 192.168.1.1 255.255.255.255 via 192.168.0.99, INSIDE

in 192.168.2.1 255.255.255.255 via 192.168.0.99, INSIDE

in 203.0.113.1 255.255.255.255 identity

in 169.254.1.0 255.255.255.248 nlp_int_tap

in 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

in 198.51.100.8 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

in 198.51.100.16 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

in 198.51.100.24 255.255.255.248 via 203.0.113.99 (unresolved, timestamp: 89)

in 198.51.100.32 255.255.255.248 via 203.0.113.99 (unresolved, timestamp: 90)

in 192.168.0.0 255.255.255.0 INSIDE

in 192.0.2.0 255.255.255.0 OUTSIDE2

in 203.0.113.0 255.255.255.0 OUTSIDE1

in ff02::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in ff02::1:ff01:3 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in ff02::1:ff00:1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in fe80::200:ff:fe01:3 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in fd00:0:0:1::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in fd00:0:0:1:: ffff:ffff:ffff:ffff:: nlp_int_tap

out 255.255.255.255 255.255.255.255 OUTSIDE1

out 203.0.113.1 255.255.255.255 OUTSIDE1

out 203.0.113.0 255.255.255.0 OUTSIDE1

out 224.0.0.0 240.0.0.0 OUTSIDE1

out 255.255.255.255 255.255.255.255 OUTSIDE2

out 192.0.2.1 255.255.255.255 OUTSIDE2

out 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 198.51.100.8 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 198.51.100.16 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 192.0.2.0 255.255.255.0 OUTSIDE2

out 224.0.0.0 240.0.0.0 OUTSIDE2

out 255.255.255.255 255.255.255.255 INSIDE

out 192.168.0.1 255.255.255.255 INSIDE

out 192.168.1.1 255.255.255.255 via 192.168.0.99, INSIDE

out 192.168.2.1 255.255.255.255 via 192.168.0.99, INSIDE

out 192.168.0.0 255.255.255.0 INSIDE

out 224.0.0.0 240.0.0.0 INSIDE

out 255.255.255.255 255.255.255.255 cmi_mgmt_int_tap

out 224.0.0.0 240.0.0.0 cmi_mgmt_int_tap

out 255.255.255.255 255.255.255.255 ha_ctl_nlp_int_tap

out 224.0.0.0 240.0.0.0 ha_ctl_nlp_int_tap

out 255.255.255.255 255.255.255.255 ccl_ha_nlp_int_tap

out 224.0.0.0 240.0.0.0 ccl_ha_nlp_int_tap

out 255.255.255.255 255.255.255.255 nlp_int_tap

out 169.254.1.1 255.255.255.255 nlp_int_tap

out 169.254.1.0 255.255.255.248 nlp_int_tap

out 224.0.0.0 240.0.0.0 nlp_int_tap

out fd00:0:0:1::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff nlp_int_tap

out fd00:0:0:1:: ffff:ffff:ffff:ffff:: nlp_int_tap

out fe80:: ffc0:: nlp_int_tap

out ff00:: ff00:: nlp_int_tap

out 0.0.0.0 0.0.0.0 via 0.0.0.0, identity

out :: :: via 0.0.0.0, identity

要点

FTD(適応型セキュリティアプライアンス(ASA)と同様の方法で)は、最初にパケットの出口（出力）インターフェイスを決定します（ASPルーティングテーブルの「in」エントリを参照します）。次に、決定されたインターフェイスに対して、ネクストホップの検索を試みます（ネクストホップについては、ASPルーティングテーブルの「out」エントリを参照します）。例：

firepower# show asp table routing | include in.*198.51.100.0

in 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

firepower#

firepower# show asp table routing | include out.*OUTSIDE2

out 255.255.255.255 255.255.255.255 OUTSIDE2

out 192.0.2.1 255.255.255.255 OUTSIDE2

out 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 198.51.100.8 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 198.51.100.16 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 192.0.2.0 255.255.255.0 OUTSIDE2

out 224.0.0.0 240.0.0.0 OUTSIDE2

最後に、解決されたネクストホップについて、LINAはARPキャッシュで有効な隣接関係を確認します。

FTDパケットトレーサツールによってこのプロセスを確認します。

firepower# packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.1 8 0 198.51.100.1

Phase: 1

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 7582 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 8474 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 3

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Elapsed time: 5017 ns

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: mzafeiro_empty - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

Additional Information:

This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

Phase: 4

Type: CONN-SETTINGS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 5017 ns

Config:

class-map class-default

match any

policy-map global_policy

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

service-policy global_policy global

Additional Information:

Phase: 5

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Elapsed time: 5017 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 6

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 5017 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 7

Type: INSPECT

Subtype: np-inspect

Result: ALLOW

Elapsed time: 57534 ns

Config:

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect icmp

service-policy global_policy global

Additional Information:

Phase: 8

Type: INSPECT

Subtype: np-inspect

Result: ALLOW

Elapsed time: 3122 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 9

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Elapsed time: 29882 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 10

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 446 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 11

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 20962 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 178, packet dispatched to next module

Phase: 12

Type: EXTERNAL-INSPECT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 20070 ns

Config:

Additional Information:

Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 13

Type: SNORT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 870592 ns

Config:

Additional Information:

Snort Trace:

Packet: ICMP

Session: new snort session

Snort id 1, NAP id 1, IPS id 0, Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

Phase: 14

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 6244 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 15

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 1784 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 192.0.2.99 on interface OUTSIDE2

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 5 reference 1

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE2(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 1046760 ns

コントロールプレーンに表示されるFTD ARPテーブル：

firepower# show arp

OUTSIDE1 203.0.113.99 4c4e.35fc.fcd8 3051

OUTSIDE2 192.0.2.99 4c4e.35fc.fcd8 5171

ARP解決を強制するには、次のコマンドを実行します。

firepower# ping 192.168.0.99

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.99, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

firepower# show arp

INSIDE 192.168.0.99 4c4e.35fc.fcd8 45

OUTSIDE1 203.0.113.99 4c4e.35fc.fcd8 32

OUTSIDE2 192.0.2.99 4c4e.35fc.fcd8 1

データプレーンに表示されるFTD ARPテーブル：

firepower# show asp table arp

Context: single_vf, Interface: OUTSIDE1

203.0.113.99 Active 4c4e.35fc.fcd8 hits 2 reference 1

Context: single_vf, Interface: OUTSIDE2

192.0.2.99 Active 4c4e.35fc.fcd8 hits 5 reference 0

Context: single_vf, Interface: INSIDE

192.168.0.99 Active 4c4e.35fc.fcd8 hits 5 reference 0

Context: single_vf, Interface: identity

:: Active 0000.0000.0000 hits 0 reference 0

0.0.0.0 Active 0000.0000.0000 hits 848 reference 0

Last clearing of hits counters: Never

FTDの処理順序

次の図は、動作の順序と、入出力ASPルーティングチェックが実行される場所を示しています。

設定

ケース1：接続ルックアップに基づく転送

すでに述べたように、FTD LINAエンジンの主なコンポーネントはデータパスプロセスです（デバイスコアの数に基づいて複数のインスタンス）。さらに、Datapath（Accelerated Security Path - ASPとも呼ばれる）は、次の2つのパスで構成されます。

1. 低速パス=新しい接続の確立を担当（高速パスに入力）。

2. ファストパス=確立された接続に属するパケットを処理します。

- show routeやshow arpなどのコマンドは、コントロールプレーンの内容を表示します。

- 一方、show asp table routingやshow asp table arpなどのコマンドは、実際に適用されているASP(Datapath)の内容を表示します。

FTD INSIDEインターフェイスでトレースによるキャプチャを有効にします。

firepower# capture CAPI trace detail interface INSIDE match ip host 192.168.1.1 host 198.51.100.1

FTDを介してTelnetセッションを開きます。

Router1# telnet 198.51.100.1 /vrf VRF-101 /source-interface lo1

Trying 198.51.100.1 ... Open

FTDキャプチャは、接続の最初からのパケットを示します（TCP 3ウェイハンドシェイクがキャプチャされます）。

firepower# show capture CAPI

26 packets captured

1: 10:50:38.407190 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: S 1306692135:1306692135(0) win 4128 <mss 536>

2: 10:50:38.408929 802.1Q vlan#101 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.57734: S 1412677784:1412677784(0) ack 1306692136 win 4128 <mss 536>

3: 10:50:38.409265 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: . ack 1412677785 win 4128

4: 10:50:38.409433 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: P 1306692136:1306692154(18) ack 1412677785 win 4128

5: 10:50:38.409845 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: . ack 1412677785 win 4128

6: 10:50:38.410135 802.1Q vlan#101 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.57734: . ack 1306692154 win 4110

7: 10:50:38.411355 802.1Q vlan#101 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.57734: P 1412677785:1412677797(12) ack 1306692154 win 4110

8: 10:50:38.413049 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: P 1306692154:1306692157(3) ack 1412677797 win 4116

9: 10:50:38.413140 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: P 1306692157:1306692166(9) ack 1412677797 win 4116

10: 10:50:38.414071 802.1Q vlan#101 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.57734: . 1412677797:1412678322(525) ack 1306692154 win 4110

...

最初のパケット(TCP SYN)をトレースします。このパケットはFTD LINA低速パスを通過し、この場合はグローバルルーティングルックアップが実行されます。

firepower# show capture CAPI packet-number 1 trace

26 packets captured

1: 10:50:38.407190 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: S 1306692135:1306692135(0) win 4128 <mss 536>

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4683 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1505f1d17940, priority=13, domain=capture, deny=false

hits=1783, user_data=0x1505f2096910, cs_id=0x0, l3_type=0x0

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

input_ifc=INSIDE, output_ifc=any

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4683 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1502a7ba4d40, priority=1, domain=permit, deny=false

hits=28, user_data=0x0, cs_id=0x0, l3_type=0x8

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0100.0000.0000

input_ifc=INSIDE, output_ifc=any

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 5798 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Elapsed time: 3010 ns

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: mzafeiro_empty - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

Additional Information:

This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1505f1e2e980, priority=12, domain=permit, deny=false

hits=4, user_data=0x15024a56b940, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, ifc=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, ifc=any,, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=any, output_ifc=any

Phase: 5

Type: CONN-SETTINGS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 3010 ns

Config:

class-map class-default

match any

policy-map global_policy

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

service-policy global_policy global

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1505f1f18bc0, priority=7, domain=conn-set, deny=false

hits=4, user_data=0x1505f1f13f70, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=INSIDE(vrfid:0), output_ifc=any

Phase: 6

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Elapsed time: 3010 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x15052e96b150, priority=0, domain=nat-per-session, deny=false

hits=125, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, use_real_addr, flags=0x0, protocol=6

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=any, output_ifc=any

Phase: 7

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 3010 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1502a7bacde0, priority=0, domain=inspect-ip-options, deny=true

hits=19, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=INSIDE(vrfid:0), output_ifc=any

Phase: 8

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Elapsed time: 52182 ns

Config:

Additional Information:

Reverse Flow based lookup yields rule:

in id=0x15052e96b150, priority=0, domain=nat-per-session, deny=false

hits=127, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, use_real_addr, flags=0x0, protocol=6

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=any, output_ifc=any

Phase: 9

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 892 ns

Config:

Additional Information:

Reverse Flow based lookup yields rule:

in id=0x1502a7f9b460, priority=0, domain=inspect-ip-options, deny=true

hits=38, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=OUTSIDE2(vrfid:0), output_ifc=any

Phase: 10

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 25422 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 244, packet dispatched to next module

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Module information for reverse flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 11

Type: EXTERNAL-INSPECT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 36126 ns

Config:

Additional Information:

Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 12

Type: SNORT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 564636 ns

Config:

Additional Information:

Snort Trace:

Packet: TCP, SYN, seq 182318660

Session: new snort session

AppID: service unknown (0), application unknown (0)

Snort id 28, NAP id 1, IPS id 0, Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

Phase: 13

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 7136 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 14

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 2230 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 192.0.2.99 on interface OUTSIDE2

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 10 reference 1

Phase: 15

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 5352 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

out id=0x150521389870, priority=13, domain=capture, deny=false

hits=1788, user_data=0x1505f1d2b630, cs_id=0x0, l3_type=0x0

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

input_ifc=OUTSIDE2, output_ifc=any

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE2(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 721180 ns

1 packet shown

firepower#

同じフローから別の入力パケットをトレースします。アクティブな接続と一致するパケット：

firepower# show capture CAPI packet-number 3 trace

33 packets captured

3: 10:50:38.409265 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.57734 > 198.51.100.1.23: . ack 1412677785 win 4128

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2676 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1505f1d17940, priority=13, domain=capture, deny=false

hits=105083, user_data=0x1505f2096910, cs_id=0x0, l3_type=0x0

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

input_ifc=INSIDE, output_ifc=any

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2676 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x1502a7ba4d40, priority=1, domain=permit, deny=false

hits=45, user_data=0x0, cs_id=0x0, l3_type=0x8

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0100.0000.0000

input_ifc=INSIDE, output_ifc=any

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1338 ns

Config:

Additional Information:

Found flow with id 2552, using existing flow

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_snort

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Module information for reverse flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_translate

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 4

Type: EXTERNAL-INSPECT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 16502 ns

Config:

Additional Information:

Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 5

Type: SNORT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 12934 ns

Config:

Additional Information:

Snort Trace:

Packet: TCP, ACK, seq 1306692136, ack 1412677785

AppID: service unknown (0), application unknown (0)

Snort id 19, NAP id 1, IPS id 0, Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 36126 ns

1 packet shown

firepower#

フローティングタイムアウト

問題

一時的なルートの不安定性が原因で、FTDを介した長時間の（エレファントモードの）UDP接続が、意図とは異なるFTDインターフェイスを介して確立される可能性があります。

解決策

これを修正するには、timeout floating-connをデフォルト以外の無効な値に設定します。

『コマンドリファレンス：

詳細については、「ケーススタディ：CiscoLive BRKSEC-3020セッションからのリロード後のUDP接続の失敗：

Conn-holddownタイムアウト

問題

ルートはダウン（削除）しますが、トラフィックは確立された接続と一致します。

解決策

タイムアウトconn-holddown機能がASA 9.6.2で追加されました。この機能はデフォルトで有効になっていますが、現在(7.1.x)はFMC UIまたはFlexConfigでサポートされていません。関連する機能拡張：ENH:timeout conn-holddownはFMCの設定には使用できません。

ASA CLIガイドから：

firepower# show run all timeout

timeout xlate 3:00:00

timeout pat-xlate 0:00:30

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 sctp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00

timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00

timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute

timeout tcp-proxy-reassembly 0:00:30

timeout floating-conn 0:00:00

timeout conn-holddown 0:00:15

timeout igp stale-route 0:01:10

ケース2:NATルックアップに基づく転送

Requirement

次のNATルールを設定します。

- タイプ：スタティック

- 送信元インターフェイス：INSIDE

- 宛先インターフェイス：OUTSIDE1

- 元の送信元：192.168.1.1

- 元の宛先：198.51.100.1

- 翻訳元：192.168.1.1

- 変換後の宛先：198.51.100.1

解決方法

FTD CLIに展開されたNATルール：

firepower# show run nat

nat (INSIDE,OUTSIDE1) source static host_192.168.1.1 host_192.168.1.1 destination static host_198.51.100.1 host_198.51.100.1

firepower# show nat

Manual NAT Policies (Section 1)

1 (INSIDE) to (OUTSIDE1) source static host_192.168.1.1 host_192.168.1.1 destination static host_198.51.100.1 host_198.51.100.1

translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

次の3つのキャプチャを設定します。

firepower# capture CAPI trace detail interface INSIDE match ip host 192.168.1.1 host 198.51.100.1

firepower# capture CAPO1 interface OUTSIDE1 match ip host 192.168.1.1 any

firepower# capture CAPO2 interface OUTSIDE2 match ip host 192.168.1.1 any

firepower# show capture

capture CAPI type raw-data trace detail interface INSIDE [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.1.1 host 198.51.100.1

capture CAPO1 type raw-data interface OUTSIDE1 [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

capture CAPO2 type raw-data interface OUTSIDE2 [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

192.168.1.1から198.51.100.1へのtelnetセッションを開始します。

Router1# telnet 198.51.100.1 /vrf VRF-101 /source-interface lo1

Trying 198.51.100.1 ...

% Connection timed out; remote host not responding

パケットはFTDに到着しますが、OUTSIDE1またはOUTSIDE2インターフェイスから発信するものは何もありません。

firepower# show capture

capture CAPI type raw-data trace detail interface INSIDE [Capturing - 156 bytes]

match ip host 192.168.1.1 host 198.51.100.1

capture CAPO1 type raw-data interface OUTSIDE1 [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

capture CAPO2 type raw-data interface OUTSIDE2 [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

TCP SYNパケットをトレースします。フェーズ3(UN-NAT)は、NAT（具体的にはUN-NAT）がネクストホップルックアップのためにパケットをOUTSIDE1インターフェイスに転送したことを示しています。

firepower# show capture CAPI

2 packets captured

1: 11:22:59.179678 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.38790 > 198.51.100.1.23: S 1174675193:1174675193(0) win 4128 <mss 536>

2: 11:23:01.179632 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.38790 > 198.51.100.1.23: S 1174675193:1174675193(0) win 4128 <mss 536>

2 packets shown

firepower#

firepower# show capture CAPI packet-number 1 trace detail

2 packets captured

1: 11:22:59.179678 4c4e.35fc.fcd8 00be.75f6.1dae 0x8100 Length: 62

802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.38790 > 198.51.100.1.23: S [tcp sum ok] 1174675193:1174675193(0) win 4128 <mss 536> [tos 0xc0] (ttl 255, id 60126)

...

Phase: 3

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Elapsed time: 6244 ns

Config:

nat (INSIDE,OUTSIDE1) source static host_192.168.1.1 host_192.168.1.1 destination static host_198.51.100.1 host_198.51.100.1

Additional Information:

NAT divert to egress interface OUTSIDE1(vrfid:0)

Untranslate 198.51.100.1/23 to 198.51.100.1/23

...

Phase: 12

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 25422 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 2614, packet dispatched to next module

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 15

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 8028 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 16

Type: SUBOPTIMAL-LOOKUP

Subtype: suboptimal next-hop

Result: ALLOW

Elapsed time: 446 ns

Config:

Additional Information:

Input route lookup returned ifc OUTSIDE2 is not same as existing ifc OUTSIDE1

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 777375 ns

Drop-reason: (no-adjacency) No valid adjacency, Drop-location: frame 0x00005577204a7287 flow (NA)/NA

1 packet shown

この場合、SUBOPTIMAL-LOOKUPは、NATプロセスによって決定された出力インターフェイス(OUTSIDE1)が、ASP入力テーブルで指定された出力インターフェイスとは異なることを意味します。

firepower# show asp table routing | include 198.51.100.0

in 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

out 198.51.100.0 255.255.255.248 via 192.0.2.99, OUTSIDE2

可能な回避策は、OUTSIDE1インターフェイスにフローティングスタティックルートを追加することです。

firepower# show run route

route OUTSIDE2 198.51.100.0 255.255.255.248 192.0.2.99 1

route OUTSIDE1 198.51.100.0 255.255.255.248 203.0.113.99 200

注：既存のメトリックと同じメトリックを持つスタティックルートを追加しようとすると、次のエラーが表示されます。

注：255のディスタンスメトリックを持つフローティングルートは、ルーティングテーブルにインストールされません。

FTDを介して送信されたパケットがあることをTelnetで確認します。

Router1# telnet 198.51.100.1 /vrf VRF-101 /source-interface lo1

Trying 198.51.100.1 ...

% Connection timed out; remote host not responding

firepower# show capture

capture CAPI type raw-data trace detail interface INSIDE [Capturing - 156 bytes]

match ip host 192.168.1.1 host 198.51.100.1

capture CAPO1 type raw-data interface OUTSIDE1 [Capturing - 312 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

capture CAPO2 type raw-data interface OUTSIDE2 [Capturing - 386 bytes]

match ip host 192.168.1.1 any

パケットトレースは、NATルックアップにより、パケットがISP2ではなくISP1(OUTSIDE1)インターフェイスに転送されることを示しています。

firepower# show capture CAPI packet-number 1 trace

2 packets captured

1: 09:03:02.773962 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.16774 > 198.51.100.1.23: S 2910053251:2910053251(0) win 4128 <mss 536>

...

Phase: 3

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Elapsed time: 4460 ns

Config:

nat (INSIDE,OUTSIDE1) source static host_192.168.1.1 host_192.168.1.1 destination static host_198.51.100.1 host_198.51.100.1

Additional Information:

NAT divert to egress interface OUTSIDE1(vrfid:0)

Untranslate 198.51.100.1/23 to 198.51.100.1/23

...

Phase: 12

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 29436 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 2658, packet dispatched to next module

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_snort

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 15

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 5798 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 16

Type: SUBOPTIMAL-LOOKUP

Subtype: suboptimal next-hop

Result: ALLOW

Elapsed time: 446 ns

Config:

Additional Information:

Input route lookup returned ifc OUTSIDE2 is not same as existing ifc OUTSIDE1

Phase: 17

Type: NEXTHOP-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Lookup Nexthop on interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 1784 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 203.0.113.99 using egress ifc OUTSIDE1(vrfid:0)

Phase: 18

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 1338 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 203.0.113.99 on interface OUTSIDE1

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 106 reference 2

...

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 723409 ns

1 packet shown

firepower#

興味深いことに、この場合、INSIDEインターフェイスと両方の出力インターフェイスにパケットが表示されます。

firepower# show capture CAPI

2 packets captured

1: 09:03:02.773962 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3031010184:3031010184(0) win 4128 <mss 536>

2: 09:03:05.176565 802.1Q vlan#101 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3031010184:3031010184(0) win 4128 <mss 536>

2 packets shown

firepower# show capture CAPO1

4 packets captured

1: 09:03:02.774358 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536>

2: 09:03:02.774557 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536>

3: 09:03:05.176702 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536>

4: 09:03:05.176870 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536>

4 packets shown

firepower# show capture CAPO2

5 packets captured

1: 09:03:02.774679 802.1Q vlan#202 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 194652172:194652172(0) win 4128 <mss 536>

2: 09:03:02.775457 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.32134: S 4075003210:4075003210(0) ack 194652173 win 4128 <mss 536>

3: 09:03:05.176931 802.1Q vlan#202 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 194652172:194652172(0) win 4128 <mss 536>

4: 09:03:05.177282 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.32134: . ack 194652173 win 4128

5: 09:03:05.180517 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.32134: S 4075003210:4075003210(0) ack 194652173 win 4128 <mss 536>

パケットの詳細にはMACアドレス情報が含まれ、OUTSIDE1およびOUTSIDE2インターフェイス上のパケットのトレースによってパケットのパスが明らかになります。

firepower# show capture CAPO1 detail

4 packets captured

1: 09:03:02.774358 00be.75f6.1dae 4c4e.35fc.fcd8 0x8100 Length: 62

802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S [tcp sum ok] 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536> [tos 0xc0] (ttl 255, id 14509)

2: 09:03:02.774557 4c4e.35fc.fcd8 00be.75f6.1dae 0x8100 Length: 62

802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S [tcp sum ok] 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536> [tos 0xc0] (ttl 254, id 14509)

3: 09:03:05.176702 00be.75f6.1dae 4c4e.35fc.fcd8 0x8100 Length: 62

802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S [tcp sum ok] 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536> [tos 0xc0] (ttl 255, id 14509)

4: 09:03:05.176870 4c4e.35fc.fcd8 00be.75f6.1dae 0x8100 Length: 62

802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S [tcp sum ok] 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536> [tos 0xc0] (ttl 254, id 14509)

4 packets shown

戻るパケットのトレースは、グローバルルーティングテーブルの検索によるOUTSIDE2インターフェイスへのリダイレクションを示しています。

firepower# show capture CAPO1 packet-number 2 trace

4 packets captured

2: 09:03:02.774557 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.32134 > 198.51.100.1.23: S 3249840142:3249840142(0) win 4128 <mss 536>

...

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 7136 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

...

Phase: 10

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 12488 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 13156, packet dispatched to next module

...

Phase: 13

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 3568 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 14

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 1338 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 192.0.2.99 on interface OUTSIDE2

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 0 reference 1

...

Result:

input-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE2(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 111946 ns

1 packet shown

firepower#

ISP2ルータは応答(SYN/ACK)を送信しますが、このパケットは確立された接続と一致するため、ISP1にリダイレクトされます。ASP出力テーブルにL2隣接関係がないため、パケットはFTDによってドロップされます。

firepower# show capture CAPO2 packet-number 2 trace

5 packets captured

2: 09:03:02.775457 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.1.23 > 192.168.1.1.32134: S 4075003210:4075003210(0) ack 194652173 win 4128 <mss 536>

...

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2230 ns

Config:

Additional Information:

Found flow with id 13156, using existing flow

...

Phase: 7

Type: SUBOPTIMAL-LOOKUP

Subtype: suboptimal next-hop

Result: ALLOW

Elapsed time: 0 ns

Config:

Additional Information:

Input route lookup returned ifc INSIDE is not same as existing ifc OUTSIDE1

Result:

input-interface: OUTSIDE2(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: INSIDE(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 52628 ns

Drop-reason: (no-adjacency) No valid adjacency, Drop-location: frame 0x00005577204a7287 flow (NA)/NA

ケース3：ポリシーベースルーティング(PBR)に基づく転送

接続フローのルックアップと宛先NATのルックアップの後、出力インターフェイスの決定に影響を与える可能性がある次の項目はPBRです。PBRについては、『ポリシーベースルーティング(PBR)

FMCでのPBR設定では、次のガイドラインに注意することが重要です。

FlexConfigは、7.1よりも前のバージョンのFTDに対してFMCでPBRを設定するために使用されました。FlexConfigを使用して、すべてのバージョンでPBRを設定できます。ただし、入力インターフェイスでは、FlexConfigとFMCのポリシーベースルーティングページの両方を使用してPBRを設定することはできません。

このケーススタディでは、FTDにはISP2をポイントする198.51.100.0/24へのルートがあります。

firepower# show route | begin Gate

Gateway of last resort is not set

C 192.0.2.0 255.255.255.0 is directly connected, OUTSIDE2

L 192.0.2.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE2

C 192.168.0.0 255.255.255.0 is directly connected, INSIDE

L 192.168.0.1 255.255.255.255 is directly connected, INSIDE

O 192.168.1.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.0.99, 5d01h, INSIDE

O 192.168.2.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.0.99, 5d01h, INSIDE

S 198.51.100.0 255.255.255.248 [1/0] via 192.0.2.99, OUTSIDE2

D 198.51.100.8 255.255.255.248

[90/130816] via 192.0.2.99, 5d01h, OUTSIDE2

D 198.51.100.16 255.255.255.248

[90/130816] via 192.0.2.99, 5d01h, OUTSIDE2

B 198.51.100.24 255.255.255.248 [20/0] via 203.0.113.99, 5d00h

B 198.51.100.32 255.255.255.248 [20/0] via 203.0.113.99, 5d00h

C 203.0.113.0 255.255.255.0 is directly connected, OUTSIDE1

L 203.0.113.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE1

Requirement

次の特性を持つPBRポリシーを設定します。

- IP 192.168.2.0/24から198.51.100.5宛てのトラフィックはISP1（ネクストホップ203.0.113.99）に送信される必要があり、他の送信元はOUTSIDE2インターフェイスを使用する必要があります。

解決方法

7.1よりも前のリリースでPBRを設定するには、次の手順を実行します。

1.対象トラフィック（たとえば、PBR_ACL）に一致する拡張ACLを作成します。

2.ステップ1で作成したACLと一致するルートマップを作成し、目的のネクストホップを設定します。

3.ステップ2で作成したルートマップを使用して、入力インターフェイスでPBRを有効にするFlexConfigオブジェクトを作成します。

7.1よりも前のリリースでは、7.1よりも前の方法を使用してPBRを設定できます。また、Device > Routingセクションで新しいPolicy Based Routingオプションを使用することもできます。

1.対象トラフィック（たとえば、PBR_ACL）に一致する拡張ACLを作成します。

2. PBRポリシーを追加し、次を指定します。

a.一致するトラフィック

b.入力インターフェイス

c.ネクストホップ

PBRの設定（新しい方法）

手順1：一致するトラフィックのアクセスリストを定義します。

手順2:PBRポリシーの追加

Devices > Device Managementの順に移動し、FTDデバイスを編集します。Routing > Policy Based Routingの順に選択し、Policy Based RoutingページでAddを選択します。

入力インターフェイスを指定します。

転送アクションを指定します。

保存して展開します。

注：複数の出力インターフェイスを設定する場合は、「Send To」フィールドで「Egress Interfaces」オプション（バージョン7.0+以降で使用可能）を設定する必要があります。詳細については、「ポリシーベースルーティングの設定例」を参照してください。

PBRの設定（従来の方法）

手順1：一致するトラフィックのアクセスリストを定義します。

手順2:ACLに一致するルートマップを定義し、ネクストホップを設定します。

最初に、Match句を定義します。

Set句を定義します。

追加して保存します。

手順3:FlexConfig PBRオブジェクトを設定します。

まず、既存のPBRオブジェクトをコピー（複製）します。

オブジェクト名を指定し、定義済みのルートマップオブジェクトを削除します。

新しいルートマップを指定します。

最終的な結果は次のようになります。

手順4:FTD FlexConfigポリシーにPBRオブジェクトを追加します。

保存してPreview Configを選択します。

最後に、ポリシーを展開します。

注：FlexConfigとFMC UIを同じ入力インターフェイスに使用してPBRを設定することはできません。

PBR SLA設定については、次のドキュメントを確認してください。FMCによって管理されるFTDのデュアルISPに対するIP SLAを使用したPBRの設定

PBRの検証

入力インターフェイスの検証：

firepower# show run interface Po1.101

!

interface Port-channel1.101

vlan 101

nameif INSIDE

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

policy-route route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478

ospf authentication null

ルートマップの検証：

firepower# show run route-map

!

route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478 permit 5

match ip address ACL_PBR

set ip next-hop 203.0.113.99

firepower# show route-map

route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478, permit, sequence 5

Match clauses:

ip address (access-lists): ACL_PBR

Set clauses:

adaptive-interface cost OUTSIDE1 (0)

ポリシールートの検証：

firepower# show policy-route

Interface Route map

Port-channel1.101 FMC_GENERATED_PBR_1649228271478

変更前後のPacket-Tracer:

PBRなし

PBRを使用

firepower# packet-tracer input INSIDE tcp 192.168.2.100 1111 198.51.100.5 23

....

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 11596 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

...

Phase: 13

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Preferred Egress interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 6244 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.0.2.99 using egress ifc OUTSIDE2(vrfid:0)

Phase: 14

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 2230 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 192.0.2.99 on interface OUTSIDE2

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 0 reference 1

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE2(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 272058 ns

firepower# packet-tracer input INSIDE tcp 192.168.2.100 1111 198.51.100.5 23

...

Phase: 3

Type: SUBOPTIMAL-LOOKUP

Subtype: suboptimal next-hop

Result: ALLOW

Elapsed time: 39694 ns

Config:

Additional Information:

Input route lookup returned ifc OUTSIDE2 is not same as existing ifc OUTSIDE1

Phase: 4

Type: ECMP load balancing

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2230 ns

Config:

Additional Information:

ECMP load balancing

Found next-hop 203.0.113.99 using egress ifc OUTSIDE1(vrfid:0)

Phase: 5

Type: PBR-LOOKUP

Subtype: policy-route

Result: ALLOW

Elapsed time: 446 ns

Config:

route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478 permit 5

match ip address ACL_PBR

set adaptive-interface cost OUTSIDE1

Additional Information:

Matched route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478, sequence 5, permit

Found next-hop 203.0.113.99 using egress ifc OUTSIDE1

...

Phase: 15

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 5352 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 203.0.113.99 on interface OUTSIDE1

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 284 reference 2

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 825100 ns

実際のトラフィックを使用したテスト

トレースを使用してパケットキャプチャを設定します。

firepower# capture CAPI trace interface INSIDE match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

firepower# capture CAPO1 trace interface OUTSIDE1 match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

firepower# capture CAPO2 trace interface OUTSIDE2 match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

Router1# telnet 198.51.100.5 /vrf VRF-101 /source-interface lo2

Trying 198.51.100.5 ... Open

キャプチャは次のように表示されます。

firepower# show capture

capture CAPI type raw-data trace interface INSIDE [Capturing - 4389 bytes]

match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

capture CAPO1 type raw-data trace interface OUTSIDE1 [Capturing - 4389 bytes]

match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

capture CAPO2 type raw-data trace interface OUTSIDE2 [Capturing - 0 bytes]

match ip host 192.168.2.1 host 198.51.100.5

TCP SYNパケットのトレース：

firepower# show capture CAPI packet-number 1 trace

44 packets captured

1: 13:26:38.485585 802.1Q vlan#101 P0 192.168.2.1.49032 > 198.51.100.5.23: S 571152066:571152066(0) win 4128 <mss 536>

...

Phase: 3

Type: SUBOPTIMAL-LOOKUP

Subtype: suboptimal next-hop

Result: ALLOW

Elapsed time: 13826 ns

Config:

Additional Information:

Input route lookup returned ifc OUTSIDE2 is not same as existing ifc OUTSIDE1

Phase: 4

Type: ECMP load balancing

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1784 ns

Config:

Additional Information:

ECMP load balancing

Found next-hop 203.0.113.99 using egress ifc OUTSIDE1(vrfid:0)

Phase: 5

Type: PBR-LOOKUP

Subtype: policy-route

Result: ALLOW

Elapsed time: 446 ns

Config:

route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478 permit 5

match ip address ACL_PBR

set adaptive-interface cost OUTSIDE1

Additional Information:

Matched route-map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478, sequence 5, permit

Found next-hop 203.0.113.99 using egress ifc OUTSIDE1

...

Phase: 15

Type: ADJACENCY-LOOKUP

Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC

Result: ALLOW

Elapsed time: 4906 ns

Config:

Additional Information:

Found adjacency entry for Next-hop 203.0.113.99 on interface OUTSIDE1

Adjacency :Active

MAC address 4c4e.35fc.fcd8 hits 348 reference 2

...

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 222106 ns

ASP PBRテーブルにポリシーヒットカウントが表示されます。

firepower# show asp table classify domain pbr

Input Table

in id=0x1505f26d3420, priority=2147483642, domain=pbr, deny=false

hits=7, user_data=0x1505f26e7590, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=192.168.2.0, mask=255.255.255.0, port=0, tag=any

dst ip/id=198.51.100.5, mask=255.255.255.255, port=0, tag=any, dscp=0x0, nsg_id=none

input_ifc=INSIDE(vrfid:0), output_ifc=any

Output Table:

L2 - Output Table:

L2 - Input Table:

Last clearing of hits counters: Never

注：パケットトレーサはヒットカウンタも増加させます。

PBRデバッグ

警告：実稼働環境では、デバッグによって多くのメッセージが生成される可能性があります。

次のデバッグを有効にします。

firepower# debug policy-route

debug policy-route enabled at level 1

実際のトラフィックの送信：

Router1# telnet 198.51.100.5 /vrf VRF-101 /source-interface lo2

Trying 198.51.100.5 ... Open

デバッグには次のように表示されます。

firepower#

pbr: policy based route lookup called for 192.168.2.1/37256 to 198.51.100.5/23 proto 6 sub_proto 0 received on interface INSIDE, NSGs, nsg_id=none

pbr: First matching rule from ACL(2)

pbr: route map FMC_GENERATED_PBR_1649228271478, sequence 5, permit; proceed with policy routing

pbr: policy based routing applied; egress_ifc = OUTSIDE1 : next_hop = 203.0.113.99

注：Packet-Tracerでもデバッグ出力が生成されます。

このフローチャートは、PBRのトラブルシューティングに使用できます。

PBRコマンドの要約

設定を確認するには、次の手順を実行します。

show run route-map

show run interface

SLAモニタがPBRでも使用される場合：

show run sla monitor

show run track

動作を確認するには、次の手順を実行します。

show route-map

packet-tracer

capture w/trace (for example, capture CAPI interface INSIDE trace match ip host 192.168.0.1 host 203.0.113.50)

ASP drop capture (for example, capture ASP type asp-drop all)

show asp table classify domain pbr

show log

show arp

SLAモニタがPBRでも使用される場合：

show sla monitor operational-state

show sla monitor configuration

show track

PBRをデバッグするには、次の手順を実行します。

debug policy-route

show asp drop

ケース4：グローバルルーティングルックアップに基づく転送

接続ルックアップ、NATルックアップ、およびPBRの後、出力インターフェイスを決定するために最後にチェックされる項目は、グローバルルーティングテーブルです。

ルーティングテーブルの確認

FTDルーティングテーブルの出力を調べます。

ルーティングプロセスの主な目的は、ネクストホップを見つけることです。ルートの選択は次の順序になります。

1. 最長一致による勝利

2. 最も低いAD（異なるルーティングプロトコルソース間）

3. 最小メトリック（ルートが同じ送信元から学習された場合 – ルーティングプロトコル）

ルーティングテーブルへのデータの入力方法：

- IGP(R、D、EX、O、IA、N1、N2、E1、E2、i、su、L1、L2、ia、o)

- BGP(B)

- BGP InterVRF(BI)

– スタティック(S)

– スタティックInterVRF(SI)

– 接続済み(C)

– ローカルIP(L)

- VPN(V)

-再配布

-デフォルト

ルーティングテーブルの要約を表示するには、次のコマンドを使用します。

firepower# show route summary

IP routing table maximum-paths is 8

Route Source   Networks Subnets Replicates Overhead Memory (bytes)

connected      0        8       0          704      2368

static         0        1       0          88       296

ospf 1         0        2       0          176      600

Intra-area: 2 Inter-area: 0 External-1: 0 External-2: 0

NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0

bgp 65000      0        2       0          176      592

External: 2 Internal: 0 Local: 0

eigrp 1        0        2       0          216      592

internal       7                                    3112

Total          7        15      0          1360     7560

次のコマンドを使用して、ルーティングテーブルの更新を追跡できます。

firepower# debug ip routing

IP routing debugging is on

たとえば、OSPFルート192.168.1.0/24がグローバルルーティングテーブルから削除された場合のデバッグの表示を次に示します。

firepower#

RT: ip_route_delete 192.168.1.0 255.255.255.0 via 192.0.2.99, INSIDE

ha_cluster_synced 0 routetype 0

RT: del 192.168.1.0 via 192.0.2.99, ospf metric [110/11]NP-route: Delete-Output 192.168.1.0/24 hop_count:1 , via 0.0.0.0, INSIDE

RT: delete network route to 192.168.1.0 255.255.255.0NP-route: Delete-Output 192.168.1.0/24 hop_count:1 , via 0.0.0.0, INSIDE

NP-route: Delete-Input 192.168.1.0/24 hop_count:1 Distance:110 Flags:0X0 , via 0.0.0.0, INSIDE

再び追加されると、次のようになります。

firepower#

RT: NP-route: Add-Output 192.168.1.0/24 hop_count:1 , via 192.0.2.99, INSIDE

NP-route: Add-Input 192.168.1.0/24 hop_count:1 Distance:110 Flags:0X0 , via 192.0.2.99, INSIDE

Null0インターフェイス

Null0インターフェイスは、不要なトラフィックをドロップするために使用できます。この廃棄は、アクセスコントロールポリシー(ACL)ルールによるトラフィックの廃棄よりもパフォーマンスへの影響が少ない。

Requirement

198.51.100.4/32ホストのNull0ルートを設定します。

解決方法

保存して展開します。

検証：

firepower# show run route

route OUTSIDE2 198.51.100.0 255.255.255.248 192.0.2.99 1

route OUTSIDE1 198.51.100.0 255.255.255.248 203.0.113.99 200

route Null0 198.51.100.4 255.255.255.255 1

firepower# show route | include 198.51.100.4

S 198.51.100.4 255.255.255.255 [1/0] is directly connected, Null0

リモートホストへのアクセスを試みます。

Router1# ping vrf VRF-101 198.51.100.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.4, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

FTD のログは次のとおりです。

firepower# show log | include 198.51.100.4

Apr 12 2022 12:35:28: %FTD-6-110002: Failed to locate egress interface for ICMP from INSIDE:192.168.0.99/0 to 198.51.100.4/0

ASPドロップの表示：

firepower# show asp drop

Frame drop:

No route to host (no-route)                1920

等コストマルチパス(ECMP)

トラフィックゾーン

- ECMPトラフィックゾーンを使用すると、ユーザはインターフェイスをグループ化できます（ECMPゾーンと呼ばれます）。

- これにより、ECMPルーティングと、複数のインターフェイス間でのトラフィックのロードバランシングが可能になります。

- インターフェイスがECMPトラフィックゾーンに関連付けられている場合、ユーザはインターフェイス全体で等コストスタティックルートを作成できます。等コストスタティックルートは、同じ宛先ネットワークへの同じメトリック値を持つルートです。

バージョン7.1より前のFirepower Threat Defenseでは、FlexConfigポリシーを使用したECMPルーティングがサポートされていました。7.1リリースから、インターフェイスをトラフィックゾーンにグループ化し、Firepower Management CenterでECMPルーティングを設定できるようになりました。

EMCPは、ECMPで文書化されています。

この例では、非対称ルーティングがあり、リターントラフィックはドロップされます。

firepower# show log

Apr 13 2022 07:20:48: %FTD-6-302013: Built inbound TCP connection 4046 for INSIDE:192.168.1.1/23943 (192.168.1.1/23943) to OUTSIDE1:198.51.100.100/23 (198.51.100.100/23)

Apr 13 2022 07:20:48: %FTD-6-106015: Deny TCP (no connection) from 198.51.100.100/23 to 192.168.1.1/23943 flags SYN ACK on interface OUTSIDE2

FMC UIからECMPを設定します。

ECMPグループに2つのインターフェイスを追加します。

結果は、次のとおりです。

保存して展開します。

ECMPゾーンの検証：

firepower# show run zone

zone ECMP_OUTSIDE ecmp

firepower# show zone

Zone: ECMP_OUTSIDE ecmp

Security-level: 0

Zone member(s): 2

OUTSIDE1 Port-channel1.203

OUTSIDE2 Port-channel1.202

インターフェイスの検証:

firepower# show run int po1.202

!

interface Port-channel1.202

vlan 202

nameif OUTSIDE2

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

zone-member ECMP_OUTSIDE

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

firepower# show run int po1.203

!

interface Port-channel1.203

vlan 203

nameif OUTSIDE1

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

zone-member ECMP_OUTSIDE

ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

これで、リターントラフィックが許可され、接続がUPになりました。

Router1# telnet 198.51.100.100 /vrf VRF-101 /source-interface lo1

Trying 198.51.100.100 ... Open

ISP1インターフェイスのキャプチャは、出力トラフィックを示しています。

firepower# show capture CAP1

5 packets captured

1: 10:03:52.620115 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.56199 > 198.51.100.100.23: S 1782458734:1782458734(0) win 4128 <mss 536>

2: 10:03:52.621992 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.56199 > 198.51.100.100.23: . ack 2000807246 win 4128

3: 10:03:52.622114 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.56199 > 198.51.100.100.23: . ack 2000807246 win 4128

4: 10:03:52.622465 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.56199 > 198.51.100.100.23: P 1782458735:1782458753(18) ack 2000807246 win 4128

5: 10:03:52.622556 802.1Q vlan#203 P0 192.168.1.1.56199 > 198.51.100.100.23: . ack 2000807246 win 4128

ISP2インターフェイスのキャプチャは、リターントラフィックを示しています。

firepower# show capture CAP2

6 packets captured

1: 10:03:52.621305 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.100.23 > 192.168.1.1.56199: S 2000807245:2000807245(0) ack 1782458735 win 64240 <mss 1460>

3: 10:03:52.623808 802.1Q vlan#202 P0 198.51.100.100.23 > 192.168.1.1.56199: . ack 1782458753 win 64222

FTD管理プレーン

FTDには2つの管理プレーンがあります。

- Management0インターフェイス：Firepowerサブシステムへのアクセスを提供します。

- LINA診断インターフェイス：FTD LINAサブシステムへのアクセスを提供します。

Management0インターフェイスを設定および確認するには、それぞれconfigure networkコマンドとshow networkコマンドを使用します。

一方、LINAインターフェイスはLINA自体へのアクセスを提供します。FTD RIBのFTDインターフェイスエントリは、ローカルルートとして表示できます。

firepower# show route | include L

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

L 192.0.2.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE2

L 192.168.0.1 255.255.255.255 is directly connected, INSIDE

L 203.0.113.1 255.255.255.255 is directly connected, OUTSIDE1

同様に、これらはASPルーティングテーブルでIDエントリとして表示される場合があります。

firepower# show asp table routing | include identity

in 169.254.1.1 255.255.255.255 identity

in 192.0.2.1 255.255.255.255 identity

in 203.0.113.1 255.255.255.255 identity

in 192.168.0.1 255.255.255.255 identity

in ff02::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in ff02::1:ff01:3 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in ff02::1:ff00:1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in fe80::200:ff:fe01:3 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

in fd00:0:0:1::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff identity

out 0.0.0.0 0.0.0.0 via 0.0.0.0, identity

out :: :: via 0.0.0.0, identity

主要ポイント

パケットがFTDに到着し、宛先IPがアイデンティティIPの1つと一致すると、FTDはパケットを消費する必要があることを認識します。

FTD LINA診断インターフェイスルーティング

FTD（9.5以降のコードを実行するASAなど）は、管理専用として設定されているインターフェイスに対して、VRFに似たルーティングテーブルを維持します。このようなインターフェイスの例として、診断インターフェイスがあります。

FMCでは（ECMPを使用せずに）同じメトリックを持つ2つの異なるインターフェイスに2つのデフォルトルートを設定できませんが、FTDデータインターフェイスに1つのデフォルトルートを設定し、診断インターフェイスに別のデフォルトルートを設定できます。

データプレーントラフィックはグローバルテーブルデフォルトゲートウェイを使用し、管理プレーントラフィックは診断デフォルトゲートウェイを使用します。

firepower# show route management-only

Routing Table: mgmt-only

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 10.62.148.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.62.148.1, diagnostic

グローバルルーティングテーブルゲートウェイ：

firepower# show route | include S\*|Gateway

Gateway of last resort is 203.0.113.99 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 203.0.113.99, OUTSIDE1

FTDからトラフィックを送信する（ボックスからトラフィックを送信する）場合、出力インターフェイスは次に基づいて選択されます。

1. グローバルルーティングテーブル

2. 管理専用ルーティングテーブル

出力インターフェイスを手動で指定すると、出力インターフェイスの選択を上書きできます。

診断インターフェイスゲートウェイへのpingを試行します。送信元インターフェイスを指定しない場合、FTDは最初にグローバルルーティングテーブルを使用するため、pingは失敗します。この場合、FTDにはデフォルトルートが含まれています。グローバルテーブルにルートがない場合、FTDは管理専用ルーティングテーブルでルートルックアップを実行します。

firepower# ping 10.62.148.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.62.148.1, timeout is 2 seconds:

?????

Success rate is 0 percent (0/5)

firepower# show capture CAP1 | include 10.62.148.1

1: 10:31:22.970607 802.1Q vlan#203 P0 203.0.113.1 > 10.62.148.1 icmp: echo request

2: 10:31:22.971431 802.1Q vlan#203 P0 10.1.1.2 > 203.0.113.1 icmp: host 10.62.148.1 unreachable

firepower# ping diagnostic 10.62.148.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.62.148.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

copyコマンドを使用してLINA CLIからファイルをコピーする場合も同じです。

双方向フォワーディング検出(BFD)

BFDのサポートは従来のASAバージョン9.6で追加され、BGPプロトコルに対してのみ追加されました：双方向フォワーディング検出ルーティング

FTD：

- BGP IPv4およびBGP IPv6プロトコルがサポートされています（ソフトウェア6.4）。

- OSPFv2、OSPFv3、およびEIGRPプロトコルはサポートされていません。

- スタティックルートのBFDはサポートされていません。

仮想ルータ(VRF)

VRFサポートは6.6リリースで追加されました。詳細については、このドキュメントの「仮想ルータの設定例」を参照してください。

関連情報

- FTDのスタティックルートとデフォルトルート