内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

必要なケーブル

ヌル・モデム・ケーブル・ピンアウト

COMポートを使用してログインする方法

関連情報

概要

一部のタスクでは、Cisco Secure Intrusion Detection System（IDS）/Intrusion Prevention System（IPS）Sensor に直接ログインする必要があります。たとえば、Cisco Secure IDS/IPS Sensor を初期化するには、CLI にログインして、setup コマンドを実行する必要があります。Cisco Secure IDS Sensor へのログインを必要とするその他のタスクには、Cisco Secure IDS/IPS Sensor の IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイの変更や、特定のエラーのトラブルシューティングなどがあります。

Cisco Secure IDS/IPS Sensor へは、次のいずれかの方法でログインできます。

- システム コンソール経由（直接接続されたモニタとキーボード）。

- Cisco Secure IDS/IPS Sensor への Telnet。

- https を使用した Cisco Secure IDS/IPS Sensor の参照。

- Cisco Secure IDS/IPS Sensor の COM ポートに PC を接続し、通信パッケージを使用する。

このドキュメントでは、最後の方法で Cisco Secure IDS/IPS Sensor にログインする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Secure IDS バージョン 4.x および IPS 5.x 以降に基づいています。

注：このドキュメントで説明されているケーブルは、2.2.0.xに戻るすべてのセンサーバージョンで動作します。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

必要なケーブル

PC を Cisco Secure IDS/IPS Sensor の COM ポートに接続するには、DB-9-to-DB-9 ヌルモデム ケーブルが必要です。このケーブルはシリアル LapLink またはファイル転送ケーブルとして販売されています。ヌル モデム アダプタ/コネクタは、この用途で常に機能するとは限らないため、注意してください。ケーブルを自作する場合のために、このドキュメントにはヌル モデム ケーブル ピンアウトが記載されています。両端に DB-9 メス コネクタが必要です。

ヌル・モデム・ケーブル・ピンアウト

ピン

方向

ピン

1 および 6

-->

4

0

-->

3

3

-->

0

4

-->

1 および 6

5

-->

5

7

-->

8

8

-->

7

COMポートを使用してログインする方法

次に示す手順を実行します。

1. ヌル モデム ケーブルを使用して、PC 上の該当する COM ポートを Cisco Secure IDS Sensor の COM 1 ポートに接続します。

Cisco Secure IDS Sensor の各種モデルにおける COM 1 ポートの位置を次に示します。

- 4210

- 4215

4215 Sensor には RJ45 コンソール ポート コネクタがあります。アクセサリ キットに含まれている DB-9 または Db-25 アダプタと RJ45 コンソール ケーブルを使用してコンソールを接続します。

- 4220/4230

- 4235/4250

2. PC と Cisco Secure IDS Sensor が接続されたら、PC で通信ソフトウェアを開始します。次の表に従って通信ソフトウェアの COM ポート設定を行います。

パラメータ

設定

ビット/秒

9600

データ ビット

8

パリティ

なし

ストップ ビット

1

フロー制御

なし

3. 通信ソフトウェアを使用して、PC の COM ポートを Cisco Secure IDS Sensor に接続します。コールが成功すると、<sensorname> login:プロンプトで表示されない場合があります。初めてログインする場合は、デフォルトのユーザ名/パスワード（cisco/cisco）を使用します（パスワードの変更が求められます）。

関連情報

- Cisco IPS 4200 シリーズ センサー サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems