目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

Sensor の設定

Director への Sensor の追加

PIX のためのシャニングを設定して下さい

確認

攻撃を開始する前に

攻撃 および シャニングを開始して下さい

トラブルシューティング

関連情報

はじめに

この資料に Cisco IDS Unix Director （Netranger ディレクターとして知られている旧）およびセンサーの助けによって PIX のシャニングを設定する方法を記述されています。 この資料はセンサーおよびディレクターが正常に動作して、センサーの探知インターフェイスが PIX outside インターフェイスに及ぶために設定されると仮定します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IDS Unix Director 2.2.3

- Cisco IDS UNIX センサー 3.0.5

- 6.1.1 の CiscoセキュアPIX

注: 6.2.x バージョンを使用する場合、Secure Shell Protocol （SSH） 管理を使用し、Telnet で接続しないことができます。 Cisco バグ ID CSCdx55215 （登録ユーザのみ）を詳細については参照して下さい。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するための情報を提供します。

Cisco IDS Unix Director およびセンサーはシャニングのための CiscoセキュアPIX を管理するために使用されます。 この設定を考慮するとき、これらの概念を覚えて下さい:

- センサーをインストールし、センサー作業をきちんと確かめて下さい。

- PIX の outside インターフェイスにように探知インターフェイス スパンして下さい。

注: この資料で使用されるコマンドのその他の情報を見つけるために Command Lookup Tool （登録ユーザのみ）を参照して下さい。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

- Router Light

- PIX トリガ

Router Light

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

PIX トリガ

PIX Version 6.1(1)

nameif gb-ethernet0 intf2 security10

nameif gb-ethernet1 intf3 security15

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted

hostname Tiger

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol rtsp 554

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

fixup protocol skinny 2000

names

!--- Allows ICMP traffic and HTTP to pass through the PIX !--- to the Web Server.

access-list 101 permit icmp any host 100.100.100.100

access-list 101 permit tcp any host 100.100.100.100 eq www

pager lines 24

logging on

logging buffered debugging

interface gb-ethernet0 1000auto shutdown

interface gb-ethernet1 1000auto shutdown

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu intf2 1500

mtu intf3 1500

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address intf3 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address outside 100.100.100.1 255.255.255.0

ip address inside 10.66.79.203 255.255.255.224

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address intf2 0.0.0.0

failover ip address intf3 0.0.0.0

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

pdm history enable

arp timeout 14400

global (outside) 1 interface

nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

!--- Static NAT for the Web Server.

static (inside,outside) 100.100.100.100 10.66.79.204

netmask 255.255.255.255 0 0

access-group 101 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2 1

route inside 10.66.0.0 255.255.0.0 10.66.79.193 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00

h323 0:05:00 s0

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

aaa-server LOCAL protocol tacacs+

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

no sysopt route dnat

!--- Allows Sensor Telnet to the PIX from the inside interface.

telnet 10.66.79.199 255.255.255.255 inside

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:b4c820ba31fbb3996ca8891503ebacbc

: end

Sensor の設定

これらのステップはセンサーを設定する方法を記述します。

1. ユーザ名 ルートおよびパスワード攻撃を用いる 10.66.79.199 への Telnet。

2. sysconfig-sensor を入力して下さい。

3. 次の情報を入力します。

1. IP アドレス： 10.66.79.199

2. IPネットマスク: 255.255.255.224

3. IPホスト名前: sensor-2

4. デフォルト ルート: 10.66.79.193

5. ネットワーク アクセス制御

10.

6. コミュニケーション インフラストラクチャ

センサー ホストID: 49

センサー組織ID: 900

センサー ホスト名: sensor-2

センサー組織名: cisco

センサー IP アドレス: 10.66.79.199

IDS マネージャ ホストID: 50

IDS マネージャ組織ID: 900

IDS マネージャ ホスト名: dir3

IDS マネージャ組織名: cisco

IDS マネージャ IP アドレス: 10.66.79.201

4. 設定を保存します。 センサーそしてリブート。

Director への Sensor の追加

ディレクターにセンサーを追加するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. ユーザ名 netrangr およびパスワード攻撃を用いる 10.66.79.201 に Telnet で接続して下さい。

2. HP OpenView を起動させるために ovw& を入力して下さい。

3. メインメニューでは、Security > Configure の順に選択 して下さい。

4. Netranger Configuration メニューでは、File > Add Host の順に選択 し、『Next』 をクリック して下さい。

5. この情報を入力し、『Next』 をクリック して下さい。

6. デフォルト設定を残し、『Next』 をクリック して下さい。

7. 値が受諾可能である場合ログを変更し、分を排除するか、またはデフォルトとして残して下さい。 探知インターフェイスの名前にネットワーク インターフェイスの名前を変更して下さい。 この例では「iprb0」です。 それはセンサーをどのように接続するかセンサタイプに基づく "spwr0" または何か他のもののどれであり。

8. 『Finish』 をクリック する オプションになるまで『Next』 をクリック して下さい。

センサーはディレクターに今追加に成功します。 メインメニューから、sensor-2 はこの例に示すように、表示する。

PIX のための設定シャニング

PIX のためのシャニングを設定するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. メインメニューでは、Security > Configure の順に選択 して下さい。

2. Netranger Configuration メニューでは、sensor-2 を強調表示し、ダブル クリックして下さい。

3. Device Management を開きます。

4. この例に示すように情報を Devices > Add の順にクリック し、入力して下さい。 [OK] をクリックして続行します。 Telnet およびイネーブルパスワードは両方とも「Cisco」です。

5. Shunning > Add の順にクリック して下さい。 決して追加しないで下さい排除するために「アドレスの下でホスト 100.100.100.100 を」。 [OK] をクリックして続行します。

6. シャニング サーバとして sensor-2.cisco を Shunning > Add の順にクリック し、選択して下さい。 設定のこの一部は完了します。 Device Management ウィンドウを閉じて下さい。

7. [Intrusion Detection] ウィンドウを開き、[Protected Networks] をクリックします。 保護されたネットワークに 10.66.79.254 に 10.66.79.1 を追加して下さい。

8. 『Profile』 をクリック し、Manual Configuration > Modify Signatures の順に選択 して下さい。 ID 『Large ICMP Traffic』 を選択 すれば: 2151 は排除し、記録 することをどれもから、『Modify』 をクリック し、処理を変更します。 [OK] をクリックして続行します。

9. ID 『ICMP Flood』 を選択 すれば: 2152 は排除し、記録 することをどれもから、『Modify』 をクリック し、処理を変更します。 [OK] をクリックして続行します。

10. 設定のこの一部は完了しました。 Intrusion Detection ウィンドウを閉じるために『OK』 をクリック して下さい。

11. システム ファイル ファイル ホルダーを開き、Daemons ウィンドウを開いて下さい。 有効に しましたこれらのデーモンを確認して下さい:

12. 続き、ちょうど修正したバージョンを選択するために『OK』 をクリック して下さい。 『SAVE』 をクリック して下さい > 適用して下さい。 センサーが終了し、サービスを再開し、Netranger 設定のためのすべてのウィンドウを閉じることを言うためにシステムを待って下さい。

確認

このセクションは情報を提供します設定作業をきちんと確認するのを助ける。

攻撃を開始する前に

Tiger(config)# show telnet

10.66.79.199 255.255.255.255 inside

Tiger(config)# who

0: 10.66.79.199

Tiger(config)# show xlate

1 in use, 1 most used

Global 100.100.100.100 Local 10.66.79.204 static

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/195/217 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

攻撃 および シャニングを開始して下さい

Light#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 100.100.100.100

Repeat count [5]: 100000

Datagram size [100]: 18000

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 100000, 18000-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!....................

Success rate is 4 percent (1/21), round-trip min/avg/max = 281/281/281 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ...

% Connection timed out; remote host not responding

Tiger(config)# show shun

Shun 100.100.100.2 0.0.0

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=ON, cnt=2604

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Shun 100.100.100.2 cnt=403, time=(0:01:00).0 0 0

15 分以降、それは標準にシャニングが 15 分に設定 されるので戻ります。

Tiger(config)# show shun

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=OFF, cnt=4437

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco IDS Director のための終りの販売

- Cisco IDS センサ ソフトウェア バージョン 3.x のための End-of-Life（サポート終了）

- Cisco 侵入防御システム製品のサポート

- Cisco PIX Firewall ソフトウェア製品サポート

- Cisco Secure PIX ファイアウォール コマンド リファレンス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems