目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

GUI からの設定バックアップ

ACS View/Logging バックアップ

CLI からの ACS 設定バックアップ

関連情報

概要

Access Control Server（ACS）5.3/5.2 は、さまざまなバックアップ オプションを提供します。 このドキュメントでは、このオプションの概要について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 5.3/5/2 バージョンが稼働する ACS

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- 5.3/5.2 バージョンが稼働する ACS

- リポジトリで設定された ACS

ACS は、 設定とロギングという 2 つの部分に分割されます。 どちらの部分も、CLI か GUI で個別にバックアップします。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

GUI からの設定バックアップ

[System Administration] > [Operations] > [Distributed System Management]

- 選択した任意のインスタンスでバックアップをすぐに実行できます。

- ここでは、ACS 設定をバックアップするか、ACS 設定と ADE-OS の両方をバックアップできます。

[System Administration] > [Operations] > [Scheduled Backups]

- 特定の日時に実行するようにバックアップをスケジュールできます。

- ここでは、ACS 設定のみをバックアップできます。

ACS View/Logging バックアップ

[Monitoring Configuration] > [System Operations] > [Data Management] > [Removal and Backup] でアクセスできます。 ACS AAA ログを含むデータベースは “View Database” です。

次の 3 つのオプションがあります。

- Data Purging

この設定では、ビュー データベースからデータを削除できます。 Monitoring and Report View データベースでデータを何ヵ月保存するかをドロップダウン ボックスから選択します。

- View Full Database Backup Now

バックアップをすぐに実行できます。

- Scheduled View Database backup

増分 view-database バックアップや完全 view-database バックアップの日時をスケジュールできます。

ACS 5.3 コンフィギュレーション ガイドの次のセクションには、AAA ログの削除とバックアップの動作方法、およびどの段階で削除が実行されるかについての分かりやすい説明があります。

データの削除と増分バックアップの設定

CLI からの ACS 設定バックアップ

ほとんどの場合は、バックアップの作成とスケジュールを GUI で行います。 しかし、バックアップ コマンドを CLI から実行する場合は、次のコマンドを使用できます。

注: それぞれのリンクでは、各コマンドでバックアップされるものの詳細が表示されます。

ACS 設定のみをバックアップするには、acs backup コマンドを使用します。

acs backup backup-filename repository repository-name

ACS 設定と ADE OS データをバックアップするには、backup コマンドを使用します。

backup backup-name repository repository-name

システム ログ（ビュー データベースではない）をバックアップするには、backup-logs コマンドを使用します。

backup-logs backup-name repository repository-name

関連情報

- テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems