内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

FTDの設定

ASA の設定

確認

トラブルシュート

参考

はじめに

このドキュメントでは、FDMによって管理されるFTDでVRF対応のルートベースのサイト間VPN(VPN)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- VPNの基本的な知識

- Virtual Routing and Forwarding(VRF)の基本的な知識

- FDMの経験

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco FTDvバージョン7.4.2

- Cisco FDMバージョン7.4.2

- Cisco ASAvバージョン9.20.3

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Firepower Device Manager(FDM)のVirtual Routing and Forwarding(VRF)を使用すると、単一のFirepower Threat Defense(FTD)デバイス上に複数の隔離されたルーティングインスタンスを作成できます。各VRFインスタンスは、独自のルーティングテーブルを持つ別個の仮想ルータとして動作し、ネットワークトラフィックの論理的な分離を可能にし、拡張されたセキュリティおよびトラフィック管理機能を提供します。

このドキュメントでは、VTIを使用してVRF対応IPSec VPNを設定する方法について説明します。FTDの背後には、VRF RedネットワークとVRF Blueネットワークがあります。VRF RedネットワークのClient1とVRF BlueネットワークのClient2は、IPSec VPNトンネル経由でASAの背後にあるClient 3と通信します。

設定

ネットワーク図

トポロジ

FTDの設定

ステップ 1：ノード間のIP相互接続の事前設定が正常に完了していることを確認することが不可欠です。Client1とClient2には、ゲートウェイとしてFTDの内部IPアドレスが設定されています。  Client3には、ゲートウェイとしてASA内部IPアドレスが設定されています。

ステップ 2： 仮想トンネルインターフェイスを作成します。 FTDのFDM GUIにログインします。 Device > Interfacesの順に移動します。View All Interfaces をクリックします。

FTD_View_インターフェイス

ステップ 2.1： Virtual Tunnel Interfacesタブをクリックします。+ボタンをクリックします。

FTD_Create_VTI（仮想トンネルエンドポイント）

ステップ 2.2：必要な情報を提供します。OKボタンをクリックします。

- 名前： demovti

- トンネルID:1

- トンネル送信元：外部(GigabitEthernet0/0)

- IPアドレスとサブネットマスク：169.254.10.1/24

- ステータス：スライダをクリックして有効の位置にします。

FTD_Create_VTI_Details

ステップ 3：Device > Site-to-Site VPNの順に移動します。View Configurationボタンをクリックします。

FTD_Site-to-Site_VPN_View_設定

ステップ 3.1： 新しいサイト間VPNの作成を開始します。CREATE SITE-TO-SITE CONNECTIONボタンをクリックします。または、+ボタンをクリックします。

FTD_Create_Site2Site_Connection（サイト接続）

ステップ 3.2： 提供 必要な情報NEXTボタンをクリックします。

- 接続プロファイル名：Demo_S2S

- タイプ：ルートベース(VTI)

- ローカルVPNアクセスインターフェイス：demovti（ステップ2で作成）

- リモートIPアドレス：192.168.40.1（これはピアASA外部IPアドレスです）

FTD_Site-to-Site_VPN_エンドポイント

ステップ 3.3：IKE Policyに移動します。EDIT ボタンをクリックします。

FTD_Edit_IKE_Policy（ポリシーの編集）

ステップ 3.4： IKEポリシーの場合は、事前に定義したポリシーを使用するか、  新しいIKEポリシーの作成  .

この例では、既存のIKEポリシー名をAES-SHA-SHA に切り替えます。OK ボタンをクリックして保存します。

FTD_Enable_IKE_ポリシー

ステップ 3.5： IPSec Proposalに移動します。EDIT ボタンをクリックします。

FTD_Edit_IPSec_Proposal（提案）

ステップ 3.6： IPSecプロポーザルの場合は、事前に定義されたパスワードを使用するか、Create new IPSec Proposal をクリックして新しいパスワードを作成できます。

次の例では、既存のIPSecプロポーザル名をAES-SHAに切り替えます。[保存（  OK  ボタンをクリックします。

FTD_Enable_IPSec_Proposal（提案）

ステップ 3.7： ページを下にスクロールし、事前共有キーを設定します。NEXTボタンをクリックします。

この事前共有キーをメモし、後でASAで設定してください。

FTD_Configure_Pre_Shared_Keyを設定します。

ステップ 3.8： VPN設定を確認します。変更が必要な場合は、BACK（戻る）ボタンをクリックします。問題がなければ、FINISH ボタンをクリックします。

FTD_Review_VPN_設定

ステップ 3.9： アクセスコントロールルールを作成して、トラフィックがFTDを通過できるようにします。この例では、デモ用にすべて許可します。実際のニーズに基づいてポリシーを変更してください。

FTD_ACP_例

ステップ3.10:（オプション）クライアントがインターネットにアクセスできるようにダイナミックNATが設定されている場合は、FTDでクライアントトラフィックのNAT免除ルールを設定します。この例では、FTDにダイナミックNATが設定されていないため、NAT免除ルールを設定する必要はありません。

ステップ 3.11： 設定変更を導入します。

FTD_Deployment_Changes

ステップ 4：仮想ルータを設定します。

ステップ 4.1：スタティックルートのネットワークオブジェクトを作成します。 Objects > Networks の順に移動し、+ボタンをクリックします。

FTD_Create_NetObjects

ステップ 4.2：各ネットワークオブジェクトに必要な情報を提供します。OKボタンをクリックします。

- 名前： local_blue_192.168.20.0

- タイプ：ネットワーク

- ネットワーク：192.168.20.0/24

FTD_VRF_Blue_Network

- 名前： local_red_192.168.10.0

- タイプ：ネットワーク

- ネットワーク：192.168.10.0/24

FTD_VRF_Red_ネットワーク

- 名前： remote_192.168.50.0

- タイプ：ネットワーク

- ネットワーク：192.168.50.0/24

FTD_Remote_Network

ステップ 4.3：最初の仮想ルータを作成します。Device > Routing の順に移動します。View Configuration をクリックします。

FTD_View_Routing_設定

ステップ 4.4：Add Multiple Virtual Routers をクリックします。

注意： Outsideインタフェースを経由する静的ルートは、FDMの初期化中にすでに構成されています。もしなければ、手動で設定してください。

FTD_Add_First_Virtual_Router1

ステップ 4.5： CREATE FIRST CUSTOM VIRTUAL ROUTER をクリックします。

FTD_Add_First_Virtual_Router2

ステップ 4.6：最初の仮想ルータに関する必要な情報を提供します。OK ボタンをクリックします。最初の仮想ルータを作成した後、vrf名Globalが自動的に表示されます。

- 名前：vrf_red

- インターフェイス：inside_red(GigabitEthernet0/1)

FTD_Add_First_Virtual_Router3

ステップ 4.7：2番目の仮想ルータを作成します。 Device > Routing の順に移動します。View Configuration をクリックします。+ボタンをクリックします。

FTD_Add_Second_Virtual_ルータ

ステップ 4.8： 2番目の仮想ルータに関する必要な情報を提供します。OK ボタンをクリックします

- 名前：vrf_blue

- インターフェイス：inside_blue(GigabitEthernet0/2)

FTD_Add_Second_Virtual_Router2に追加します。

ステップ 5：vrf_blueからGlobalへのルートリークを作成します。 このルートにより、192.168.20.0/24ネットワーク上のエンドポイントは、サイト間VPNトンネルを通過する接続を開始できます。この例では、リモートエンドポイントが192.168.50.0/24ネットワークを保護しています。

Device > Routing の順に移動します。View Configuration をクリックし、View アイコンをクリックします 仮想ルータvrf_blueのActionセル

FTD_View_VRF_Blue

ステップ 5.1：Static Routing タブをクリックします。+ボタンをクリックします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_青

ステップ 5.2： 必要な情報を提供します。OK ボタンをクリックします。

- 名前：Blue_to_ASA

- インターフェイス：demovti(Tunnel1)

- ネットワーク：remote_192.168.50.0

- ゲートウェイ：この項目は空白のままにします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_Blue_Details

手順 6： vrf_redからGlobalへのルートリークを作成します。 このルートにより、192.168.10.0/24ネットワーク上のエンドポイントは、サイト間VPNトンネルを通過する接続を開始できます。この例では、リモートエンドポイントが192.168.50.0/24ネットワークを保護しています。

Device > Routing の順に移動します。View Configuration をクリックし、View アイコンをクリックします 仮想ルータvrf_redのActionセル内。

FTD_View_VRF_Red

ステップ 6.1： Static Routing タブをクリックします。+ボタンをクリックします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_赤

ステップ 6.2： 必要な情報を提供します。OK ボタンをクリックします。

- 名前：Red_to_ASA

- インターフェイス：demovti(Tunnel1)

- ネットワーク：remote_192.168.50.0

- ゲートウェイ：この項目は空白のままにします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_Red_Details

手順 7：グローバルルータから仮想ルータへのルートリークを作成する。このルートにより、サイト間VPNのリモートエンドによって保護されているエンドポイントは、vrf_red仮想ルータ内の192.168.10.0/24ネットワークおよびvrf_blue仮想ルータ内の192.168.20.0/24ネットワークにアクセスできます。

Device > Routing の順に移動します。View Configuration をクリックします。グローバル仮想ルータのActionセルにあるView アイコンをクリックします。

FTD_View_VRF_グローバル

ステップ 7.1： Static Routing タブをクリックします。+ボタンをクリックします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_グローバル

ステップ 7.2： 必要な情報を提供します。OK ボタンをクリックします。

- 名前： S2S_leak_blue

- インターフェイス：inside_blue(GigabitEthernet0/2)

- ネットワーク：local_blue_192.168.20.0

- ゲートウェイ：この項目は空白のままにします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_青

- 名前： S2S_leak_red

- インターフェイス：inside_red(GigabitEthernet0/1)

- ネットワーク：local_red_192.168.10.0

- ゲートウェイ：この項目は空白のままにします。

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_Red（必須）

ステップ 8：設定変更を導入します。

FTD_Deployment_Changes

ASA の設定

ステップ 9： FTDで設定されているものと同じパラメータを定義するIKEv2ポリシーを作成します。

crypto ikev2 policy 20

encryption aes-256 aes-192 aes

integrity sha512 sha384 sha256 sha

group 21 20 16 15 14

prf sha512 sha384 sha256 sha

lifetime seconds 86400

ステップ 10： FTDで設定されているものと同じパラメータを定義するIKEv2 ipsec-proposalを作成します。

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

protocol esp encryption aes-256 aes-192 aes

protocol esp integrity sha-512 sha-384 sha-256 sha-1

ステップ 11新しい ipsecプロファイル、参照 ipsec-proposalはステップ10で作成します。

crypto ipsec profile demo_ipsec_profile

set ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

set security-association lifetime kilobytes 4608000

set security-association lifetime seconds 28800

ステップ 12 IKEv2プロトコルを許可するグループポリシーを作成します。

group-policy demo_gp_192.168.30.1 internal

group-policy demo_gp_192.168.30.1 attributes

vpn-tunnel-protocol ikev2

ステップ 13 ステップ12で作成したグループポリシーを参照して、ピアFTDのOutside IPアドレスのトンネルグループを作成します。 ftdで同じ事前共有鍵を設定します（ステップ3.7で作成）。

tunnel-group 192.168.30.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 192.168.30.1 general-attributes

default-group-policy demo_gp_192.168.30.1

tunnel-group 192.168.30.1 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

ステップ 14： 外部インターフェイスでIKEv2を有効にします。

crypto ikev2 enable outside

ステップ 15：仮想トンネルを作成します。

interface Tunnel1

nameif demovti_asa

ip address 169.254.10.2 255.255.255.0

tunnel source interface outside

tunnel destination 192.168.30.1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile demo_ipsec_profile

ステップ 16：スタティックルートを作成します。

route demovti_asa 192.168.10.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route demovti_asa 192.168.20.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.3 1

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

ステップ 1：コンソールまたはSSHを使用してFTDとASAのCLIに移動し、show crypto ikev2 saコマンドとshow crypto ipsec saコマンドを使用してフェーズ1とフェーズ2のVPNステータスを確認します。

FTD：

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

ftdv742#

ftdv742# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

32157565 192.168.30.1/500                                    192.168.40.1/500                        Global/Global      READY    RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/67986 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0x4cf55637/0xa493cc83

ftdv742# show crypto ipsec sa

interface: demovti

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.30.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.40.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.30.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.40.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: A493CC83

current inbound spi : 4CF55637

inbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4285440/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

ASA：

ASA9203# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

26025779 192.168.40.1/500                                    192.168.30.1/500                        Global/Global      READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/68112 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0xa493cc83/0x4cf55637

ASA9203#

ASA9203# show cry

ASA9203# show crypto ipsec sa

interface: demovti_asa

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.40.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.30.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.40.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.30.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 4CF55637

current inbound spi : A493CC83

inbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4101120/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

ステップ 2：FTDでVRFとグローバルのルートを確認します。

ftdv742# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 192.168.30.3 to network 0.0.0.0

S*       0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.30.3, outside

C        169.254.10.0 255.255.255.0 is directly connected, demovti

L        169.254.10.1 255.255.255.255 is directly connected, demovti

SI       192.168.10.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_red

SI       192.168.20.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_blue

C        192.168.30.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        192.168.30.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

ftdv742# show route vrf vrf_blue

Routing Table: vrf_blue

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.20.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_blue

L        192.168.20.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_blue

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

ftdv742# show route vrf vrf_red

Routing Table: vrf_red

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_red

L        192.168.10.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_red

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

ステップ 3：pingテストを確認します。

pingを実行する前に、FTDでshow crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decapのカウンタを確認します。

この例では、Tunnel1でカプセル化とカプセル化解除の両方について30個のパケットが示されています。

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

ftdv742#

Client1 ping Client3が正常に実行されました。

Client1#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/299/620 ms

Client2 ping Client3が正常に実行されました。

Client2#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/297/576 ms

次のカウンタを確認します。  show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap  FTDで確認します。

この例では、pingが成功した後、Tunnel1はカプセル化とカプセル化解除の両方について40個のパケットを示しています。さらに、どちらのカウンタも10パケット増加し、10個のpingエコー要求に一致しています。これは、pingトラフィックがIPSecトンネルを正常に通過したことを示しています。

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 40, #pkts encrypt: 40, #pkts digest: 40

#pkts decaps: 40, #pkts decrypt: 40, #pkts verify: 40

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

これらのdebugコマンドを使用して、VPNセクションのトラブルシューティングを行うことができます。

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255

debug vti 255

これらのdebugコマンドを使用して、ルートセクションのトラブルシューティングを行うことができます。

debug ip routing

参考

Cisco Secure Firewall Device Managerコンフィギュレーションガイド、バージョン7.4

Cisco Secure Firewall ASA VPN CLIコンフィギュレーションガイド9.20