目次

質問

質問

名前非表示ではない FTP サーバに接続するとき Internet Explorer が認証のプロンプトを表示しないのはなぜですか。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS のすべてのバージョン

注： このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。 情報は、利便性のために無償で提供されています。 さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

これは、FTP over HTTP を使用する場合の Internet Explorer 7 および 8 と Web プロキシに関して判明している制約事項です。 Internet Explorer 6 でもプロンプトが表示されない特定の状況があります。

このシナリオでは WSA がユーザーの資格情報のための "401 認証によって必要とされる」要求を送信 しますが、Internet Explorer は決して資格情報のためのユーザをプロンプト表示しません。 その結果、Internet Explorer は Error ページを FTP サーバに対する認証が失敗したことを示します示しま。

Internet Explorer のこの制限はまた次のページで述べられます: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb794745.aspx。 読まれたセクション「Internet Explorer を使用して匿名」ではない FTP サイトにアクセスする方法を。

Microsoft TechNet 技術情報に示すように、回避策は URL にユーザ名 および パスワードを付加することです。 次に、例を示します。 ftp://USERNAME:PASSWORD@ftp.example.com。

以下の事項に注意して下さい:、Internet Explorer はのようなある特定の文字を、「追加することを許可しませんか」。 URL のパスワードに。  パスワードが URL で入ればことができない文字が含まれている場合「URL によって符号化される」値にそれを符号化して下さい: ftp://username:Pass%3F@ftpsite.com。

エンコードのこの型のより詳しい 情報は http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding で見つけることができます。

参照に関しては、Firefox にこの制限がないし、正しくために認証のためのユーザをプロンプト表示して下さい。