目的

このドキュメントの目的は、RV160およびRV260シリーズルータでRIPを設定することです。

概要

Routing Information Protocol(RIP)は、Request for Comments(RFC)1058で文書化されており、ディスタンスベクタールーティングプロトコルであり、一般的に使用されているInterior Gateway Protocol(IGP)です。RIPは、ルーティング情報を交換するために、ブロードキャストユーザデータグラムプロトコル(UDP)データパケットを使用します。これらのRIPパケットには、デバイスが到達できるネットワークに関する情報と、パケットが宛先アドレスに到達するために通過する必要があるルータまたはゲートウェイの数が含まれます。ルーティングアップデートメッセージを30秒ごとに送信します。これはアドバタイジングと呼ばれます。ルータが別のルータからのアップデートを180秒以上受信しなかった場合、受信側デバイスはそのルートを使用不可としてマークします。ルータは、240秒後に更新しないデバイスのすべてのルーティングテーブルエントリを削除します。

RIPは、ホップカウントと呼ばれる1つのルーティングメトリックを使用して、送信元と宛先間の距離を測定します。送信元から宛先へのパスでは、各ホップにホップカウント値（通常は1）が割り当てられます。ルータは、ルーティングアップデートから新しい宛先ネットワークエントリまたは変更された宛先ネットワークエントリを受信すると、メトリック値に1を追加し、ルーティングテーブルに追加します。ネクストホップとして送信者のIPアドレスを使用する

RIPは、送信元から宛先までのパスで許可されるホップ数を制限します。これにより、ルーティングループが無期限に継続することを防止できます。パス内のホップの最大数は15です。メトリックが15で、ルータが新しいエントリまたは変更されたエントリを含むルーティングアップデートを受信すると、メトリック値が1増加し、メトリックが16（無限）になります。この機能の欠点は、RIPネットワークの最大直径を16ホップ未満に制限することです。RIPはスプリットホライズンとホールドダウンメカニズムを実装して、誤ったルーティング情報が伝搬されるのを防ぎます。

RIPは、ネットワーク接続の1つがオフラインになった場合にネットワークパケットをすばやく再ルーティングすることで、ネットワークの安定性を高めます。RIPがアクティブな場合、使用可能なネットワークリソースが十分にあれば、単一のルータ、スイッチ、またはサーバの停止によるサービスの中断はほとんど発生しません。RIPは、初期設定が単純で、トポロジが変更されたときに設定を更新する必要がないため、スタティックルートよりも優れています。RIPの欠点は、スタティックルーティングよりも多くのネットワークと処理オーバーヘッドが必要になることです。

RIPバージョン1(RIPv1)とRIPバージョン2(RIPv2)の違いは、RIPv1が可変長サブネットマスク(VLSM)をサポートしておらず、認証もサポートしていないことです。クラスフルルーティングプロトコルを使用し、ルーティングアップデートをブロードキャストとして送信するRIPv2は、プレーンテキストおよびMessage Digest Algorithm 5(MD5)認証、ルート集約、クラスレスドメイン間ルーティング(CIDR)、VLSMをサポートし、ルーティングアップデートをマルチキャストトラフィックとして送信します。

RIP Next Generation(RIPng)はRFC 2080として文書化されており、RFC 2080は同じように機能し、IPv4 RIPと同じ利点を提供します。RIPngは、IPv6アドレスとプレフィックス、およびRIP更新メッセージの宛先アドレスとして、すべてのRIPデバイスマルチキャストグループアドレスFF02::9を使用することをサポートします。

該当するデバイス

・ RV160

・ RV260

[Software Version]

·1.0.00.13

RIP の設定

ステップ1：ルータのWeb設定ページにログインします。

ステップ2:[Routing] > [RIP]に移動します。

ステップ3:RIPを有効にするには、IPv4またはIPv6または両方を確認します。

このデモンストレーションの両方を確認しました。

注：NATが有効な場合、WANインターフェイスでのRIPアドバタイズメントの送信は自動的に無効になります。

ステップ4：対応するインターフェイスで[Enable] をオンにして、アップストリームからのルートを受信できるようにします。

この例では、WANインターフェイスを有効にします。

注：[Enable]フィールドの上のチェックボックスをオンにすると、すべてのインターフェイスのRIPバージョン1、RIPバージョン2、RIPng(IPv6)、および認証が自動的にオンになります。同様に、[Enable unchecks all] をオフにします。

ステップ5:RIPv1はクラスフルルーティングを使用し、サブネット情報や認証は含みません。RIPバージョン1でルーティング情報の送受信を有効にするには、[有効] をオンにします。RIPバージョン1でルーティング情報が送信されないようにするには、[パッシブ] をオンにします。

RIPv1の[Enable]チェックボックスをオンにし、[Passive]をオンにしたままにします。

注：パッシブ設定は、enableがオンの場合にのみアクティブ化されます。

ステップ6:RIPv2は、マルチキャストを使用し、パスワード認証を持つクラスレスプロトコルです。RIPバージョン2でルーティング情報の送受信を有効にするには、[有効]をオンにします。RIPバージョン2でルーティング情報が送信されないようにするには、[パッシブ] をオンにします。

このデモンストレーションでは、RIPv2に対して[Enable]をオンにし、[Passive]をオフにします。

注：パッシブ設定は、enableがオンの場合にのみアクティブ化されます。

ステップ7:RIPngは(UDP)を使用してルーティング情報を送信します。これはRIPバージョン2に基づいていますが、IPv6ルーティングに使用されます。[Enable] をオンにして、RIP IPv6ルーティングを有効にします。RIPngバージョンの送信を無効にするには、[Passive]をオンにします。

ここでは、RIPng(IPv6)に対してEnableとPassiveをオフにします。

注：パッシブ設定は、enableがオンの場合にのみアクティブ化されます。

ステップ8：認証は、ルートが他のルータと交換される前にRIPパケットの認証を強制するセキュリティ機能です。[Enable] をオンにして、ネットワーク上の信頼できるルータとだけルートが交換されるように認証を有効にします。次に、認証タイプに対して[Plain (Common method of authentication)]または[MD5 (Challenge-response authentication mechanism)]を選択し、パスワードを入力します。

この例では、認証を有効にし、認証タイプとしてMD5を選択しています。MD5キーIDとCiscoTest123に10を入力しました。Md5キーストリングとして。

注：これはRIPv1では使用できません。

ステップ9:[Apply]をクリックします。

ステップ10：ページの上部で、[Save]ボタンをクリックして[Configuration Management]に移動し、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。これは、リブート間の設定を保持するためです。

ステップ11:[Configuration Management]で、[Source]が[Running Configuration]で、[Destination]が[Startup Configuration]であることを確認します。次に[Apply]を押して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。ルータが現在使用しているすべての設定は、揮発性であり、リブート間は保持されない実行コンフィギュレーションファイルにあります。実行コンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーすると、リブート間にすべての設定が保持されます。

結論

これで、デバイスでRIPが正常に設定されました。次の手順に従って、RIPのルーティングテーブルを確認できます。

ステップ1:[Status and Statistics] > [Routing Table]に移動します。

ステップ2:[IPv4 Routes]の下の[Routing Table]で、[Source]フィールドの下にRIPによって検出されたルートが表示される必要があります。