目的

このドキュメントの目的は、RV160およびRV260シリーズルータでサイト間VPNを作成することです。

概要

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、リモートワーカーをセキュアなネットワークに接続する優れた方法です。VPNを使用すると、リモートホストはオンサイトのセキュアなネットワークに接続されているかのように動作できます。サイト間VPNでは、1つの場所にあるローカルルータがVPNトンネルを介してリモートルータに接続します。このトンネルは、業界標準の暗号化および認証技術を使用して送信されるデータを保護することにより、データを安全にカプセル化します。

サイト間VPNを設定する場合、トンネルの両側のローカルエリアネットワーク(LAN)サブネットを同じネットワーク上に配置することはできません。たとえば、サイトAのLANで192.168.1.x/24サブネットが使用されている場合、サイトBでは同じサブネットを使用できません。サイトBは、192.168.2.x/24のような異なるサブネットを使用する必要があります。

トンネルを正しく設定するには、2台のルータを設定するときに、対応する設定（ローカルとリモートの反転）を入力します。このルータがルータAと識別されていると仮定します。[Local Group Setup]セクションで設定を入力し、[Remote Group Setup]セクションで他のルータ（ルータB）の設定を入力します。他のルータ（ルータB）を設定する場合は、[Local Group Setup]セクションにその設定を入力し、[Remote Group Setup]にルータAの設定を入力します。

次に、ルータAとルータBの両方の設定の表を示します。太字で強調表示されているパラメータは、反対側のルータの逆のパラメータです。他のすべてのパラメータは同じ設定のままになります。このドキュメントでは、ルータAを使用してローカルルータを設定します。

フィールド

ルータA（ローカル）

WAN IPアドレス：140.x.x.x

ローカルIPアドレス：192.168.2.0/24

ルータB（リモート）

WAN IPアドレス：145.x.x.x

ローカルIPアドレス：10.1.1.0/24

接続名

VPNTest

VPNTestB

IPSecプロファイル

HomeOffice（RemoteOfficeと同じ構成）

RemoteOffice（HomeOfficeと同じ構成）

インターフェイス

WAN

WAN

リモートエンドポイント

スタティックIP:145.x.x.x

スタティックIP:140.x.x.x

IKE認証方式

Pre-Shared Key

Pre-Shared Key:CiscoTest123!

Pre-Shared Key

Pre-Shared Key:CiscoTest123!

ローカルIDタイプ

ローカルWAN IP

ローカルWAN IP

ローカルID

140.x.x.x

145.x.x.x

ローカルIPタイプ

サブネット

サブネット

ローカルIPアドレス

192.168.2.0

10.1.1.0

ローカルサブネットマスク

255.255.255.0

255.255.255.0

リモートIDの種類

リモートWAN IP

リモートWAN IP

リモートID

145.x.x.x

140.x.x.x

リモートIPタイプ

サブネット

サブネット

リモートIPアドレス

10.1.1.0

192.168.2.0

リモートサブネットマスク

255.255.255.0

255.255.255.0

アグレッシブ モード

Disabled

Disabled

IPSecプロファイルの設定方法については、次の記事を参照してください。RV160およびRV260でのIPSecプロファイル（オートキーイングモード）の設定。

セットアップウィザードを使用してサイト間VPNを設定するには、次の記事を参照してください。RV160およびRV260でのVPNセットアップウィザードの設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ RV160

・ RV260

[Software Version]

·1.0.00.13

サイト間VPN接続の設定：ルータA

ステップ1：ルータAのWeb設定ページにログインします。

注：両方のルータにRV160を使用します。

ステップ2:[VPN] > [IPSec VPN] > [Site-to-Site]に移動します。

ステップ3:[add]ボタンをクリックし、新しいサイト間VPN接続を追加します。

ステップ4:[Enable]をオンにして設定を有効にします。このコマンドはデフォルトで有効になっています。

ステップ5:VPNトンネルの接続名を入力します。この説明は参考用であり、トンネルの反対側で使用される名前と一致する必要はありません。

この例では、接続名としてVPNTestを入力します。

ステップ6：新しいIPsecプロファイルを作成した場合、または事前に作成したプロファイル(Amazon_Web_Services、Microsoft_Azure)を使用する場合は、VPNに使用するIPsecプロファイルを選択します。デフォルトでは、[Default - Auto Profile]が選択されています。IPsecプロファイルは、フェーズ1およびフェーズIIネゴシエーション用の暗号化、認証、Diffie-Hellman(DH)グループなどのアルゴリズムを定義するIPsecの中央設定です。

この例では、IPsecプロファイルとしてHomeOfficeを選択します。

注：IPsecプロファイルの作成の詳細については、次の記事を参照してください。RV160およびRV260でのIPSecプロファイル（オートキーイングモード）の設定。

ステップ7:[Interface]フィールドで、トンネルに使用するインターフェイスを選択します。この例では、インターフェイスとしてWANを使用します。

ステップ8：リモートエンドポイントの静的IP、完全修飾ドメイン名(FQDN)、または動的IPを選択してください。選択に基づいて、リモートエンドポイントのIPアドレスまたはFQDNを入力します。

[静的IP]を選択し、リモートエンドポイントのIPアドレスを入力しました。

IKE認証方式の設定

ステップ1:[Pre-shared Key]または[Certificate]を選択します。このデモンストレーションでは、IKE認証方式として[Pre-shared Key]を選択します。

IKEピアは、事前共有キーを含むデータの鍵付きハッシュを計算して送信することで、相互に認証します。受信側ピアが事前共有キーを使用して同じハッシュを個別に作成できる場合、両方のピアが同じシークレットを共有する必要があることを認識しているため、他方のピアが認証されます。各IPSecピアは、セッションを確立する他のすべてのピアの事前共有キーを使用して設定する必要があるため、事前共有キーは適切に拡張されません。

デジタル証明書は、証明書ベアラの識別などの情報を含むパッケージです。名前またはIPアドレス、証明書のシリアル番号、証明書の有効期限、証明書ベアラの公開キーのコピー。標準のデジタル証明書形式は、X.509仕様で定義されています。X.509 version 3は、証明書のデータ構造を定義します。[証明書]を選択した場合は、[管理] > [証明書]で署名付き証明書がインポートされていることを確認します。ドロップダウンリストから、ローカルとリモートの両方の証明書を選択します。

ステップ2:[Pre-shared Key]フィールドに、事前共有キーを入力します。

注：リモートルータが同じ事前共有キーを使用していることを確認します。

ステップ3：事前共有キーを表示する場合は、[Enable]チェックボックスをオンにします。事前共有キーの強度メーターは、色付きのバーを使用した事前共有キーの強度を示します。[Enable] をオンにして、最小事前共有キーの複雑度を有効にします。次に、「ローカル・グループの設定」セクションにスキップします。

ローカルグループの設定

ステップ1：ドロップダウンリストから[Local WAN IP]、[IP Address]、[Local FQDN]、または[Local User FQDN]を選択します。選択に基づいて、ID名またはIPアドレスを入力します。[Local WAN IP]を選択した場合は、ルータのWAN IPアドレスが自動的に入力されます。

ステップ2：ローカルIPタイプで、ドロップダウンリストから[Subnet]、[Single]、[Any]、[IP Group]、または[GRE Interface]を選択します。

この例では、[Subnet]が選択されています。

ステップ3：このトンネルを使用できるデバイスのIPアドレスを入力します。次に、サブネットマスクを入力します。

このデモンストレーションでは、ローカルIPアドレスとして192.168.2.0を、サブネットマスクとして255.255.255.0を入力します。

リモートグループの設定

ステップ1：ドロップダウンリストから[Remote WAN IP]、[Remote FQDN]、または[Remote User FQDN]を選択します。選択に基づいて、ID名またはIPアドレスを入力します。

リモートIDの種類として[リモートWAN IP]を選択し、リモートルータのIPアドレスを入力しました。

ステップ2:[Remote IP Type] ドロップダウンリストから、[Subnet]、[Single]、[Any]、[IP Group]を選択します。

この例では、[Subnet]を選択します。

注：リモートIPタイプとして[IP Group]を選択すると、新しいIPグループを作成するためのポップアップウィンドウが表示されます。

ステップ3：このトンネルを使用できるデバイスのリモートローカルIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

このトンネルを使用できるリモートローカルIPアドレスと、255.255.255.0のサブネットマスクに10.1.1.0と入力しました。

ステップ4：アグレッシブモードを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。アグレッシブモードは、IKE SAのネゴシエーションが3つのパケットに圧縮され、イニシエータによって渡される必要なすべてのSAデータが含まれる場合です。ネゴシエーションは迅速ですが、クリアテキストの交換IDの脆弱性があります。

この例では、オフのままにします。

注：メインモードとアグレッシブモードの詳細については、次を参照してください。メインモードとアグレッシブモード

ステップ5:[Apply]をクリックして、新しいサイト間VPN接続を作成します。

結論

これで、ローカルルータの新しいサイト間VPN接続が正常に追加されました。この逆の情報を使用して、リモートルータ（ルータB）を設定する必要があります。

ルータが現在使用している設定はすべて、リブート間に保持されないという意味で揮発性の実行コンフィギュレーションファイルにあります。

ステップ1：ページの上部で、[Save]ボタンをクリックして[Configuration Management]に移動し、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。これは、リブート間の設定を保持するためです。

ステップ2:[Configuration Management]で、[Source]が[Running Configuration]で、[Destination]が[Startup Configuration]であることを確認します。次に[Apply]を押して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。ルータが現在使用している設定はすべてRunning Configurationファイルに含まれています。このファイルは揮発性であり、リブート後も保持されません。実行コンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーすると、リブート間にすべての設定が保持されます。