目的

工場出荷時のデフォルトのリセットでは、ユーザが変更したすべての設定が消去され、デバイスが元の設定に復元されます。これは、デバイスのパスワードを失い、アクセスを回復したい場合に役立ちます。リブートを実行すると、保存された設定でデバイスが再起動されます。

このドキュメントの目的は、工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法と、RV130およびRV130Wをリブートする方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

[Software Version]

・ v1.0.1.3

工場出荷時のデフォルト設定にリセット

ルータは、Webコンフィギュレーションユーティリティまたはルータ背面のリセットボタンを使用して、工場出荷時のデフォルト設定にリセットできます。

Web構成ユーティリティを使用したリセット

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Restore Factory Defaults] を選択します。[Restore Factory Defaults] ページが開きます。

ステップ2：デバイスをリセットするには、[Default] ボタンをクリックします。これにより、現在の設定がすべて消去されます。

ステップ3：確認ウィンドウが表示されます。Yesをクリックして続行します。

ステップ4：リブートが完了したら、デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

ハードウェアリセット

ステップ1：デバイスの背面にあるリセットボタンをピンで約15秒間押すか、デバイスの前面の電源ライトが点滅し始めるまで押します。

ルータがリロードされ、デフォルトの設定に設定されます。

ステップ2：デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

デバイスのリブート

ルータは、Webコンフィギュレーションユーティリティまたはルータ背面の電源ボタンを使用して、工場出荷時のデフォルト設定にリセットできます。

Web Configuration Utilityを使用してリブートします

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot] を選択します。[Reboot] ページが開きます。

ステップ2:[Reboot] ボタンをクリックしてデバイスをリブートします。

ステップ3：リブートが完了したら、保存した管理クレデンシャルでログインします。

ハードウェアリブート

ステップ1：電源ボタンを押してデバイスの電源を切ります。15秒経過したら、電源ボタンをもう一度押してデバイスの電源を入れます。

ステップ2：リブートが完了したら、保存した管理クレデンシャルでログインします。