目的

ポートトラフィック統計情報を使用すると、管理者はインターフェイスの状態と、インターフェイスを通過するトラフィックを表示できます。これらの統計情報は、ネットワーク管理者がルータに接続されているデバイスをトラブルシューティングする際に役立ちます。管理者は、これらの統計情報を使用して、ポートごとに割り当てる必要があるデータと電力の量を決定することもできます。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130Wルータのポートトラフィックを表示する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV130

- RV130W

[Software Version]

- 1.0.3.22

ポートトラフィック統計情報の表示

ポートトラフィックの表示

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[Status] > [Port Statistics] を選択します。

ステップ2:[Refresh Rate]ドロップダウンメニューから、ルータが[Port Statistics]ページを更新する間隔を選択します。次のオプションがあります。

- 「更新なし」 – ページは更新されません。

- 15秒：ページは15秒ごとに更新されます。

- 30秒：ページは30秒ごとに更新されます。

- 60秒：ページは60秒ごとに更新されます。

注：この例では、[No Refresh]が選択されています。

ステップ3:[Show Simplified Statistic Data] チェックボックスをオンにして、統計と数値データを切り上げた形式で表示します。デフォルトの単位はバイトです。

次のポート統計情報の表を参照してください。表の内容は次のとおりです。

- Interface：インターフェイスの定義された名前と番号。

- Packet：ネットワークで送受信されたパケットの数。

- バイト：ネットワークで送受信されるバイトの量。

- Error：ネットワークで送受信されるエラーの量。

- Dropped：ネットワーク上で送受信される、廃棄されたパケットの量。

- マルチキャスト：ネットワーク上で送受信されるマルチキャストパケットの量。

- Collisions：ネットワーク上のコリジョンの量。

ステップ4:（オプション）[Clear Count] ボタンをクリックしてすべての値をゼロにリセットします。

ステップ5:[Save] をクリックして設定を保存します。

これで、RV130およびRV130Wルータのポート統計情報が正常に表示されました。