目的

ルータの[Wireless Statistics]ページでは、インターフェイスの状態と、インターフェイスを通過するトラフィックを表示できます。これらの統計情報は、ルータに接続されているデバイスのトラブルシューティングに役立ちます。管理者は、これらの統計情報を使用して、割り当てるデータと電力の量を決定することもできます。

[Wireless Statistics]ページには、Wireless Distribution System(WDS)のステータスも表示されます。WDSは、ネットワーク内のアクセスポイント(AP)のワイヤレス相互接続を可能にするシステムです。WDSを使用すると、有線バックボーンをリンクすることなく、複数のアクセスポイントを使用して無線ネットワークを拡張できます。

このドキュメントの目的は、RV130Wルータのワイヤレス統計情報を表示する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV130W

[Software Version]

- 1.0.3.22

ワイヤレス統計情報の表示

ワイヤレストラフィックの表示

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[Status] > [Wireless Statistics]を選択します。

ステップ2:[Refresh Rate]ドロップダウンメニューから、[Wireless Statistics]ページを更新する間隔を選択します。次のオプションがあります。

- [更新なし]：ページは更新されません。

- 15 sec：ページは15秒ごとに更新されます。

- 30 sec：ページは30秒ごとに更新されます。

- 60 sec：ページは60秒ごとに更新されます。

注：この例では、[No Refresh]が選択されています。

ステップ3:[Show Simplified Statistic Data]チェックボックスをオンにすると、統計と数値データが切り上げ形式で表示されます。デフォルトの測定単位はバイトです。

[Wireless Statistics]テーブルには、次の情報が表示されます。

- [SSID Name]:Service Set Identifier(SSID)またはワイヤレスネットワーク名。

- Packet：ネットワークで送受信されたパケットの数。

- バイト：ネットワークで送受信されるバイト数。

- Error：ネットワーク上で送受信されたエラーの量。

- Dropped：ネットワークで送受信されたドロップされたパケットの量。

- マルチキャスト：ネットワークで送受信されるマルチキャストパケットの量。

- コリジョン：ネットワーク上のコリジョンの量。

ステップ4:（オプション）[Clear Count]ボタンをクリックして、すべての値をゼロにリセットします。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。

これで、RV130Wルータのワイヤレス統計情報が正常に表示されたはずです。

WDSのステータスの表示

WDSの状態テーブルには、次の情報が表示されます。

- Name:Wireless Distribution System(WDS)インターフェイスの名前。

- MAC：リモートWDSルータのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- Status:WDSの接続状態。

注：この例では、MACアドレスは省略されています。

これで、WDSのステータスが正常に表示されます。