目的

スイッチがいずれかの VLAN の IP アドレスで設定されると、VLAN1 の「フォールバック」 IP アドレス（192.168.1.254）が解放されます。接続を維持するために、IP アドレスを VLAN インターフェイスに割り当てる前に、まず管理 VLAN に IP アドレスが割り当てられていることを確認してください。IP アドレスは、DHCP サーバーを介して取得するか、VLAN インターフェイスに静的に割り当てることができます。この記事では、VLAN IP 割り当ての回避策について説明します。

適用可能なデバイス

- 250 スイッチ シリーズ

[Software Version]

- 2.5.0.83

SSHの有効化とスイッチステータスの確認

スイッチを初めて起動する場合ではない場合は、ステップ3に進みます。

ステップ 1：新しいスイッチの電源を投入し、デフォルトのユーザ名とパスワードを使用してWebブラウザからスイッチにログインします。

注：最初のブート時のデフォルトのユーザ名とパスワードはcisco / ciscoです。

ステップ 2：デフォルトのユーザ名とパスワードを変更します。[APPLY] をクリックします。

ステップ 3：メインメニューが開いたら、Security > TCP/UDP Servicesの順にクリックします。このページがロードされたら、スイッチでenable SSHを実行します。[APPLY] をクリックします。

ステップ 4：SSH経由でスイッチにログインし、Puttyを使用することを選択しました。

注：SSHまたはTelnetを使用してSMBスイッチにアクセスする方法については、ここをクリックしてください。

ステップ 5：ファームウェアの詳細を表示し、スイッチが使用可能な最新のファームウェアバージョンにアップデートされているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

switch20abd3#show version

注：スイッチでは最新のファームウェアを使用することを推奨します。最新のファームウェアをダウンロードするには、ここをクリックしてください。

手順 6：スイッチのVLAN設定に関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

スイッチ20abd3#show vlan

手順 7：IPインターフェイスに関する情報を表示するには、次のように入力します。

switch20abd3#show IP interface

上記のコマンドを使用すると、インターフェイスの現在のIPアドレス設定を確認し、新しいVLANインターフェイスに新しいIPを割り当てるかどうかを決定できます。

例：VLANの作成とIPアドレスの割り当て

注：SSHセッションが失われる手順の例を次に示します。最後のコマンドを入力すると、VLAN1にはIPアドレスがなく、すべてのスイッチポートが引き続きVLAN1に割り当てられるため、スイッチにアクセスできなくなります。

回避策の手順に直接進むには、ここをクリックしてください。

ステップ 8：スイッチの特権EXECモードから、次のコマンドを入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

switch20abd3#configure terminal

ステップ 9：スイッチでVLAN 2を設定するには、次のように入力します。

スイッチ201bd3（設定）#vlan 2

ステップ 10：VLAN 2インターフェイスを管理するには、次のように入力します。

switch201bd3(config) #interface vlan 2

ステップ 11VLAN 2インターフェイスのIPを設定するには、次のように入力します。

スイッチ201bd3(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

回避策：SSHセッションの損失を防止する

VLAN 1インターフェイスにスタティックIPアドレスを割り当てることで、VLAN 2、3、4などにIPアドレスを割り当てる際にSSH接続を維持できます。

別のVLANインターフェイスにIPを割り当てる際にVLAN 1からの接続が失われないようにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1：VLAN 1にスタティックIPアドレスを設定するには、次のコマンドを順に入力します。

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3(config) #interface vlan 1

スイッチ20abd3(config-if)#ipアドレス192.168.1.254 255.255.255.0

注：この時点から、必要に応じてIPアドレスを割り当てることができます。

ステップ 2：次のコマンドを適用してVLAN 2を作成し、その上でIPを割り当てます。

Switch20abd3#configure terminal

スイッチ20abd3（設定）#vlan 2

Switch20abd3(config) #interface gi2

Switch20abd3(config-if) #switchport mode access

スイッチ20abd3(config-if) #switchport access vlan 2

Switch20abd3(config-if) #exit

Switch20abd3(config) #interface vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

注：上記の例では、gi2経由でスイッチに接続されていると、接続が失われます。

ステップ3:（オプション）次のコマンドを使用して、スイッチのVLANとIPアドレスを確認できます。

スイッチ20abd3#show vlan

スイッチ20abd3#show ip interface

結論

これで、VLAN1への接続を失うことなく、別のVLANインターフェイスにIPが正常に割り当てられました。管理目的で、スイッチのVLAN 1インターフェイスにスタティックIPを割り当てると便利です。

この記事の関連ビデオを見る...

シスコの他のテクニカルトークを表示するには、こちらをクリックしてください