指定日

May 23, 2017

解決日

2017年6月12日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

問題の説明

まれに、電源装置(PD)に接続されたポートの電圧表示が、電源装置(PSE)がPDに供給する実際の電圧よりも低くなります。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.2.0.66にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。