指定日

2016年1月19日

解決日

2016年6月14日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

問題の説明

スイッチのWebベースのユーティリティを介してメンバーシップタイプが[Forbidden]に設定されている場合、インターフェイスでポート仮想ローカルエリアネットワーク(PVID)が有効になります。インターフェイス機能は影響を受けず、ポートは関連する仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)のトラフィックをブロックします。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.2.0.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。