目的

pingは、2つのエンドポイント間の接続をテストするユーティリティです。pingテストを実行すると、インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)パケットが特定の宛先に送信され、接続がテストされます。テストの後、成功の割合を示すレポートが表示されます。pingテストは、tracerouteによってパス内のどこに問題があるかが示される間に、ネットワーク接続の問題があるかどうかを判別するために使用されます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでpingテストを実行する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

ping テスト

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Pingの順に選択します。pingページが開きます。

ステップ 2：Host Definitionフィールドで、次のいずれかのオプションのオプションボタンをクリックして、ホストを定義します。

・ By IP Address：リモートデバイスのIPアドレスを使用して接続をテストします。

・名前による：デバイス名が正しく構成されている場合、リモートデバイスの名前を使用して接続をテストします。

ステップ 3：IP Versionフィールドで、次のいずれかのオプションのオプションボタンをクリックして、IPバージョンを定義します。

・バージョン6：スイッチでIPバージョン6がサポートされている場合、このオプションを使用できます。IPv6を使用してIPアドレスを定義します。

・バージョン4:IPv4を使用してIPアドレスを定義します。

ステップ 4：手順3でバージョン6を選択した場合は、[ IPv6アドレスタイプ]フィールドで、次のいずれかのオプションのオプションボタンをクリックして、IPv6タイプを定義します。

・リンクローカル：IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別します。

・グローバル：IPv6アドレスはグローバルユニキャストIPv6タイプであり、他のネットワークから認識されて到達可能です。

ステップ 5：手順3でバージョン6が選択され、手順4でIPv6アドレスタイプとしてリンクローカルが選択されている場合は、Link Local Interfaceドロップダウンリストから、ローカル情報を受信するインターフェイスを選択します。

手順 6： Host IP Address/Nameフィールドに、接続テストに使用するデバイスのIPアドレスまたは名前を入力します。

手順 7：Ping Intervalフィールドで、次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ User Default：スイッチは各pingの間に待機するデフォルトの時間を使用します。

・ User Defined：スイッチが各pingの間に待機するインターバル時間をマイクロ秒単位で入力します。

ステップ 8：Number of Pingフィールドで、次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ User Default：スイッチはpingを実行するデフォルトの回数を使用します。

・ User Defined：スイッチでpingを実行する回数を入力します。

ステップ 9：Activate Pingをクリックして、テストを開始します。

pingテストの結果は、Ping Counters and Status領域に表示されます。次に、表示される情報を説明します。

・送信パケット数 – pingが実行された回数。

・ Number of Received Packets（受信パケット数）：接続の相手側のデバイスが受信したpingパケットの数。

・ Packet Lost：テスト中に廃棄されたパケットのパーセンテージ。

・ Minimum Round Trip Time:pingパケットが宛先に到達し、応答を返すために使用される最短時間。

・最大ラウンドトリップ時間：pingパケットが宛先に到達し、応答を返すために使用される最大時間。

・平均ラウンドトリップ時間：pingパケットが宛先に到達し、応答を返すために使用される平均時間。

・ Status — pingテストの結果。