目的

スイッチの物理回線を最適な温度に保つことが重要です。したがって、ファンはスイッチのプロセッサを冷却するために使用されます。

この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチのファンのステータスを監視する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

ファンステータス

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > Healthの順に選択します。Healthページが開きます。

Fan Statusフィールドには、ファンの現在の状態が表示されます。

・ OK – ファンは正常に動作しています。

・障害：ファンに問題があります。