目的

200/300シリーズマネージドスイッチには、QoSキューの統計情報を表示および設定するオプションがあります。特定のインターフェイスまたはスイッチ上のすべてのインターフェイスのQoS統計情報を表示して、QoSキューの統計情報を管理したり、特定のインターフェイスのQoSのパフォーマンスを監視したりできます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでQoSキュー統計情報を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

QoSキュー統計情報の設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statisticsの順に選択します。Queue Statisticsページが開きます。

ステップ 2：Queue Statisticsページの統計情報を更新するには、Refresh Rateフィールドで使用可能なオプションボタンのいずれかをクリックします。

・更新なし：統計情報を更新しません。

・ 15 Sec：統計情報を15秒ごとに更新します。

・ 30 Sec：統計情報を30秒ごとに更新します。

・ 60 Sec：統計情報を60秒ごとに更新します。

ステップ 3：特定のポートから統計情報を収集するには、Addボタンをクリックします。Add Queue Statisticsウィンドウが表示されます。

ステップ 4：カウンタセットを選択するには、[カウンタセット]フィールドで使用可能な無線ボタンのいずれかをクリックします。

・ Set 1：このオプションは、廃棄優先順位が高く、Set 1の一部であるキューを持つインターフェイスの統計情報を表示します。

・ Set 2：このオプションは、廃棄優先順位が低く、Set 2の一部であるキューを持つインターフェイスの統計情報を表示します。

ステップ 5：Interfaceフィールドで使用可能なオプションのいずれかをクリックして、統計情報を収集するインターフェイスを選択します。

・ポート：このオプションでは、[ポート]ドロップダウン・リストから特定のポートを選択できます。

・ All ports：このオプションは、すべてのインターフェイスの統計情報を表示します。

手順 6：Queueフィールドで使用可能なオプションボタンをクリックして、表示するキュー統計情報を選択します。

・ 1：このオプションは、キュー1からの統計情報を表示します。

・ 2：このオプションは、キュー2からの統計情報を表示します。

・ 3：このオプションは、キュー3からの統計情報を表示します。

・ 4：このオプションは、キュー4からの統計情報を表示します。

・ All：このオプションは、すべてのキュー統計を表示します。

注:QoSキューの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチのQuality of Service(QoS)の設定』を参照してください。

ステップ7 Drop Precedenceフィールドで使用可能なオプションボタンの1つをクリックして、廃棄される確率を示します。

・ Low：ドロップレートが低いパケットの統計情報を表示します。

・ High：廃棄レートが高いパケットの統計情報を表示します。

・ All：ドロップ優先順位の統計情報をすべて表示します。

ステップ 8：Applyをクリックして、設定を保存します。

次の図は、設定後の変更を示しています。

ステップ9:（オプション）キュー統計情報を削除するには、削除する統計情報のチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。

ステップ10:（オプション）設定されている各キュー統計情報をクリアするには、Clear Countersをクリックします。