目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのデバイスがIP接続に関係なく通信できるようにするリンク層のシスコ独自のプロトコルです。主にプロトコルアドレスとデバイス機能の通信に使用されるCDPはType Length Value（TLV；タイプ長さ値）を含むフレームを送信します。TLVはポートや接続の異なるプロパティを含むフィールドです。CDP Local Informationページには、CDPプロトコルによってアドバタイズされた、ローカルデバイスに関する情報が表示されます。

この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチのCDP Local Informationページに表示される情報について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

CDPローカル情報

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > CDP Local Informationの順に選択します。CDP Local Informationページが開きます。

ステップ 2：Interfaceドロップダウンリストから、情報を表示するポートを選択します。

次に、ポートがCDPパケットでアドバタイズする情報を示します。

・ CDP State：指定したポートのCDPの状態。

・ Device ID Type：アドバタイズされるデバイスIDのタイプ。このフィールドには、MACアドレスまたはシリアル番号が表示されます。

・デバイスID：デバイスID。これは、スイッチのMACアドレスまたはシリアル番号です。

・ Address：指定したポートに割り当てられたネットワーク層アドレス。

・ポートID：指定したポートのID。

・機能：デバイスのアドバタイズされた機能。スイッチは、IGMPのスイッチングと使用が可能であることをアドバタイズします。

・バージョン：スイッチの現在のソフトウェアバージョン。

・プラットフォーム：スイッチのプラットフォーム名、番号、および製品ID(PID)。

・ネイティブVLAN：ネイティブVLANのID。

・ Duplex：ポートが半二重モードまたは全二重モードのいずれであるかを表示します。半二重モードでは、リンクパートナーの通信は一方向に制限されます。つまり、一度に1つのリンクパートナーだけがデータを送信できます。全二重モードでは、リンクパートナーがデータを同時に受信および送信できます。

・アプライアンスID – 指定したポートに接続されているデバイスのタイプ。シスコ以外のほとんどのデバイスでは、アプライアンスIDは1です。

・アプライアンスVLAN ID：接続されているデバイスのVLAN ID。

・ Extended Trust：ポート上の拡張された信頼の状態。パケットの送信元のホストまたはサーバが信頼できる場合、そのホストはパケットにプライオリティ値のマークを付けることができます。パケットの送信元のホストまたはサーバが信頼されていない場合は、CoS for Untrusted Portsフィールドが使用されます。

・ CoS/802.1p for Untrusted Ports：ポートで拡張信頼が無効になっている場合に、ポート上のすべてのパケットに与えられるCoSプライオリティ値。

・要求ID：最後に受信した電力要求IDは、電力要求TLVで最後に受信した要求IDフィールドをエコーします。ポートが最後にアクティブになってから、要求された電力TLVが受信されなかった場合は0になります。

・ Power Management ID：このフィールドは、Available-PowerまたはManagement Powerフィールドが変更されるか、最後に受信したセットとは異なるRequest-IDフィールドで電源要求TLVが受信されるか、ポートがダウンするたびに、1ずつ増分されます。

・使用可能電力：指定したポートで消費される電力（ワット単位）。

・管理電力レベル：電力消費量TLVに関する、受電デバイスに対するサプライヤの要求。200/300スイッチは電源プロバイダーであるため、常にNo Preferenceが表示されます。