目的

システムで送受信されるトラフィックの量は、設定された帯域幅によって制御されます。帯域幅は、Ingress Rate LimitとEgress Shaping Rateの2つの値に依存します。これらの値を各インターフェイスで調整して、ネットワーク要件に適合させることができます。

このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチで帯域幅を設定する手順について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

帯域幅の設定

このセクションでは、インターフェイスの帯域幅を設定する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality of Service > General > Bandwidthの順に選択します。Bandwidthウィンドウが開きます。

ステップ 2：帯域幅を設定するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：[Edit] をクリックします。Edit Bandwidthウィンドウが表示されます。

ステップ 4：Ingress Rate Limitフィールドで、入力レート制限を有効にするには、Enableチェックボックスにチェックマークを入れます。入力レート制限は、インターフェイスの入力トラフィックを制限します。

ステップ 5：ステップ4でIngress Rate Limitチェックボックスにチェックマークを入れた場合は、Ingress Limitフィールドに、特定のインターフェイスの入力トラフィックの最大帯域幅を入力します。

手順 6：Egress Shaping Rateフィールドで、出力レート制限を有効にするには、Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。出力レート制限は、インターフェイスの出力トラフィックを制限します。

手順 7：手順6でEgress Shaping Rateチェックボックスにチェックマークを入れた場合は、Egress Shaping Rateフィールドに、特定のインターフェイスの出力トラフィックの最大帯域幅を入力します。

ステップ 8：Committed Information Rate（CIR；認定情報レート）フィールドに、Egress Shaping Rate（EGR；出力シェーピングレート）インターフェイスで許可される最大帯域幅を設定するための値を、このフィールドに入力します。

ステップ 9：Committed Burst Size（CBS；認定バーストサイズ）フィールドに、出力インターフェイスで許可されるデータの最大バーストサイズをバイト単位で入力します。

ステップ 10：Applyをクリックして設定を適用します。

複数のインターフェイスへのインターフェイス設定の適用

このセクションでは、1つのインターフェイスの出力シェーピング設定を複数のインターフェイスに適用する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality of Service > General > Bandwidthの順に選択します。Bandwidthページが開きます。

ステップ 2：帯域幅設定を複数のインターフェイスに適用するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：[設定をコピー]をクリックします。Copy Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ 4：Toフィールドに、ステップ2で選択したインターフェイスの設定を適用するインターフェイスの範囲を入力します。インターフェイス番号またはインターフェイスの名前を入力として使用できます。各インターフェイスはカンマで区切って入力するか（例：1、3、5、GE1、GE3、GE5）、またはインターフェイスの範囲を入力できます（例：1 ～ 5、GE1 ～ GE5）。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

次の図は、設定後の変更を示しています。