目的

このドキュメントの目的は、ネットワーク管理者に監視および警告が必要なイベントに対して、スイッチのアラームを設定することです。上昇しきい値を超えると、上昇イベントがトリガーされます（このイベントは上昇しきい値を超えます）。同様に、下降しきい値を超えると下降イベントがトリガーされます。

注：アラームは、スイッチでRMONイベントが設定されている場合にのみ設定できます。RMONイベントの設定方法の詳細については、「200/300シリーズマネージドスイッチのRMONイベント」を参照してください。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

RMONアラームの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [RMON] > [Alarms]を選択します。「アラーム」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックします。[アラームエントリの追加]ウィンドウが表示されます。

注：[Alarm Entry]フィールドには、現在設定されているアラームの番号が表示されます。

ステップ3：インターフェイスフィールドのインターフェイスのタイプをクリックして、アラームを適用するインターフェイスを定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Port：このオプションでは、[Port]ドロップダウンリストからイベントアラームを割り当てるポートを選択できます。

・ LAG：このオプションでは、[Link Aggregation Group (LAG)]ドロップダウンリストからイベントアラームを割り当てるLAGポートを選択できます。LAGポートは、個々のインターフェイスを、より高い帯域幅を持つ1つの論理リンクに結合します。

ステップ4:[Counter Name]ドロップダウンリストから、アラームによって測定される管理情報ベース(MIB)を示すカウンタ名を選択します。

注：MIBの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)ビューの設定』を参照してください。

ステップ5：アラームを生成するサンプル方法をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Absolute：このオプションでは、現在のサンプルで測定された情報を使用してアラームを生成します。

・デルタ：このオプションでは、2つの連続するサンプルの差を使用してアラームが生成されます。

ステップ6:[Rising Treshold]フィールドに上昇しきい値を入力して、上昇しきい値アラームをトリガーします。

手順 7：  [Rising Event]ドロップダウンリストから、起動イベントがトリガーされたときに実行するイベントを選択します。

ステップ8:[Falling threshold]フィールドにfalling tresholdを入力して、falling tresholdアラームをトリガーします。

注：下限しきい値は、上限しきい値より小さくなければなりません。

ステップ9:[Falling Event]ドロップダウンリストから、下降イベントがトリガーされたときに実行するイベントを選択します。

ステップ10：開始するスタートアップアラームをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Rising Alarm：このオプションは、起動アラームが起動イベントとしてトリガーされます。

・ Falling Alarm：このオプションは、起動アラームが下降イベントとしてトリガーされます。

・上昇アラームと下降アラーム：このオプションは、上昇イベントと下降イベントの両方をトリガーします。

ステップ11:[Interval]フィールドに各アラーム間のインターバル時間を入力します。

ステップ12:（オプション）アラームを受信するユーザまたはシステムの名前を入力します。

ステップ13:[Apply]をクリックし、設定を保存します。

ステップ14:（オプション）現在のアラームを編集するには、編集するアラームのチェックボックスをオンにして、[Edit]をクリックします。

ステップ15:（オプション）現在のアラームを削除するには、削除するアラームのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。