目的

Telnetは、インターネットまたはLAN上のコマンドラインインターフェイスでデバイスを制御できるようにするネットワークプロトコルです。  Telnetが有効な場合、管理者はTelnetクライアントアプリケーションを使用してスイッチを設定できます。ただし、Telnetメッセージは暗号化されないため、SSHサービスを使用することをお勧めします。

この記事では、SF/SG 300およびSF/SG 500シリーズマネージドスイッチでTelnetサービスを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

・ SF/SG 500シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.4.1.3

Telnetサービスの有効化

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Security] > [TCP/UDP Services]を選択します。[TCP/UDP Services]ページが開きます。

ステップ2:[Telnet Service]チェックボックスで[Enable] をオンにして、Telnetを使用したスイッチのアクセスを有効にします。

ステップ3:[Apply] をクリックして、Telnetサービスをすぐに有効にします。

注：Windowsオペレーティングシステムの場合、Telnetコマンドは、オペレーティングシステムを介して有効にされるまでCMDで使用できません。詳細については、「Windows Telnet:よく寄せられる質問ページ。

ステップ4:Telnet経由でスイッチにアクセスするには、コマンドプロンプトを開き、telnet n.n.n.nと入力します。グラフィカルユーザインターフェイスへのアクセスに使用したのと同じユーザ名とパスワードを入力します。

注：n.n.n.nは、スイッチのIPアドレスを表します。スイッチのデフォルトIPアドレスは192.168.1.254です。