目的

SNMPは、ネットワークデバイスの管理に使用されるプロトコルです。SNMPv1およびSNMPv2のアクセス権は、コミュニティの定義によって管理されます。SNMPコミュニティ名は、SNMP管理ステーションとデバイス間の共有キーです。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPコミュニティを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

SNMPコミュニティの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [コミュニティ]を選択します。[SNMP Communities]ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックします。[コミュニティの追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ3：目的のオプションボタンをクリックして、適切なSNMP管理ステーションを選択します。

・ All：すべてのIPデバイスがSNMPコミュニティにアクセスできます。

・ユーザ定義：管理ステーションのIPアドレスはSNMPコミュニティにアクセスできます。

ステップ4:[IP Version]フィールドでIPバージョンのオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・バージョン6：このオプションでは、IPv6アドレスを入力できます。

・バージョン4：このオプションでは、IPv4アドレスを入力できます。

注：IPv6オプションボタンは、スイッチにIPv6アドレスが設定されている場合にのみ使用できます。

ステップ5：ステップ4でIPアドレスのバージョンとしてバージョン6を選択した場合は、[IPv6 Address Type]フィールドでIPv6アドレスのタイプをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・リンクローカル：単一のネットワークリンク上のホストのみを識別するIPv6アドレス。

・グローバル：他のネットワークから到達可能なIPv6アドレス。

ステップ6:IPv6アドレスタイプとして[Link Local]を選択した場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストで、適切なインターフェイスを選択します。

ステップ7：ステップ3で[User Defined]を選択した場合は、[IP Address]フィールドにSNMP管理ステーションのIPアドレスを入力します。

ステップ8:[Community String]フィールドに、デバイスに対する管理ステーションの認証に使用するコミュニティ名を入力します。

ステップ9：目的のオプションボタンをクリックして、適切なコミュニティモードを選択します。

・基本 – このモードでは、どのグループにも接続できません。コミュニティのアクセス権は、読み取り専用、読み取り/書き込み、またはSNMP管理者で構成できます。

・ Advanced：このモードでは、コミュニティのアクセス権はグループによって定義されます。

注：SNMPグループの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチでの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)グループの設定』を参照してください。

ステップ10：ステップ9で[Basic Mode Community]を選択した場合は、目的のオプションボタンをクリックして、適切なアクセスモードを選択します。

・読み取り専用：ユーザーは読み取り専用です。

・読み取り/書き込み：ユーザーは読み取りと書き込みが可能です。

・ SNMP Admin：すべてのユーザがすべてのデバイス設定にアクセスでき、コミュニティを編集できます。

ステップ11:（オプション）View Nameをチェックし、ステップ9でBasic Modeを選択した場合にアクセスが許可されたManagement Information Base(MIB)サブツリーのコレクションを確認します。

注：SNMPビューの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチでの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)グループの設定』を参照してください。

ステップ12:[Apply]をクリックし、設定を保存します。

ステップ13.（オプション）コミュニティを編集するには、編集するコミュニティのチェックボックスをオンにして、[編集]をクリックします。

ステップ14:（オプション）コミュニティを削除するには、削除するコミュニティのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。