目的

スイッチのバックアップコンフィギュレーションファイルまたはログは、トラブルシューティングやデバイスが誤ってリセットされた場合に役立ちます。これには、システムのシャットダウンや特定の動作状態の維持に使用されるファイルの手動コピーが含まれます。たとえば、ミラー構成、スタートアップコンフィギュレーション、または実行コンフィギュレーションをコピーしてバックアップファイルに保存できます。このファイルを使用して、スイッチを更新または機能状態に戻すことができます。

バックアップ設定ファイルは、スイッチに接続された内部フラッシュメモリまたはUSBデバイス、トリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)サーバ、セキュアコピー(SCP)サーバ、またはコンピュータに保存できます。この記事では、次のいずれかの方法を使用して、スイッチのコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してシステムコンフィギュレーションファイルをダウンロードまたはバックアップする方法について説明します。

- TFTP経由：TFTP経由でコンフィギュレーションファイルをダウンロードまたはバックアップするには、トリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)方式を選択します。TFTPは主にLANのコンピュータの起動に使用され、ファイルのダウンロードにも適しています。

- Via SCP(Over SSH)：セキュアコピー(SCP)(Over(SSH))方式は、セキュアシェル(SSH)経由でコンフィギュレーションファイルをダウンロードまたはバックアップするために選択されます。 このコンフィギュレーションファイルのダウンロードまたはバックアップは、セキュアなネットワークを介して行われます。

注：Webベースのユーティリティを使用してSx300またはSx500スイッチのコンフィギュレーションファイルをダウンロードまたはバックアップする方法については、ここをクリックしてください。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx500シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.6

コンフィギュレーションファイルのバックアップ

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：SSHまたはTelnetを使用してSMBスイッチCLIにアクセスする方法については、ここをクリックしてください。

注：コマンドは、スイッチの正確なモデルによって異なる場合があります。この例では、SG300-28スイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：コンフィギュレーションファイルを特定の宛先にバックアップするには、次のように入力します。

SG350X#copy [running-config | startup-config] [dst-url] [exclude] | include-encrypted | include-plaintext]

パラメータは、次のとおりです。

- running-config：現在の設定を含む設定ファイル。最後のリブート以降に適用された管理セッションでの変更も含まれます。

- startup-config：フラッシュメモリに保存されるコンフィギュレーションファイル。

- dst-url：コピー先のファイルまたはディレクトリのURL。定義済みのURLエイリアスは設定できません。

- tftp://：ダウンロード元のTFTPネットワークサーバ上のファイルのソースURL(tftp://ip-address/filename)。

- scp:// — SSHクライアントを使用してダウンロードするSCPサーバ上のファイルのソースURL(scp://[username:password@]host/filename)。SCP方式に進む前に、SSHサーバ認証が有効になっており、対応する設定が設定されていることを確認してください。CLIを使用してスイッチでSSH認証を設定する方法については、ここをクリックしてください。

- exclude：コピーするファイルに機密データは含まれません。

- include-encrypted：このファイルには、機密データが暗号化形式で含まれています。このセキュアオプションは、セキュアオプションが設定されていない場合、デフォルトで適用されます。

- include-plaintext：このファイルには、機密データがプレーンテキスト形式で含まれています。

ガイドライン：

copy running-config dst-urlコマンドを使用して、現在の設定ファイルをTFTPやSCPなどのネットワークサーバにコピーします。

copy startup-config dst-urlコマンドを使用して、スタートアップコンフィギュレーションファイルをネットワークサーバにコピーします。

TFTP:

注：この例では、プレーンテキスト形式の実行コンフィギュレーションファイルが、IPアドレス192.168.100.139のTFTPサーバに保存されます。

SCP：

注：この例では、実行コンフィギュレーションファイルはプレーンテキスト形式でSCPサーバに保存され、IPアドレスは192.168.100.139、クレデンシャルはcisco、クレデンシャルはcisco12345です。

これで、CLIを使用して、スイッチからネットワークサーバにコンフィギュレーションファイルを正しくバックアップできました。

設定ファイルのダウンロード

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：コマンドは、スイッチの正確なモデルによって異なる場合があります。この例では、SG300-28スイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：特定のソースからコンフィギュレーションファイルをコピーするには、次のように入力します。

SG350X#copy [src-url] [running-config | startup-config]

パラメータは、次のとおりです。

- src-url：コピーするソースファイルの場所URL。事前定義されたURLエイリアスを設定できます。次のオプションがあります。

- tftp://：ダウンロード元のTFTPネットワークサーバ上のファイルのソースURL(tftp://ip-address/filename)。

- scp:// — SSHクライアントを使用してダウンロードするSCPサーバ上のファイルのソースURL(scp://[username:password@]host/filename)。

- running-config：現在の設定を含む設定ファイル。最後のリブート以降に適用された管理セッションでの変更も含まれます。

- startup-config：フラッシュメモリに保存されるコンフィギュレーションファイル。

ガイドライン：

- copy src-url running-configコマンドを使用して、ネットワークサーバからスイッチの実行コンフィギュレーションファイルにコンフィギュレーションファイルをロードします。ロードされたコンフィギュレーションファイルのコマンドは、CLIでコマンドを入力した場合と同様に、実行コンフィギュレーションファイルのコマンドに追加されます。結果のコンフィギュレーションファイルは、以前の実行コンフィギュレーションとロードされたコンフィギュレーションファイルの組み合わせであり、ロードされたコンフィギュレーションファイルが優先されます。

- copy src-url startup-configコマンドを使用して、ネットワークサーバからデバイスのスタートアップコンフィギュレーションファイルにコンフィギュレーションファイルをコピーします。スタートアップコンフィギュレーションファイルは、コピーされたコンフィギュレーションファイルに置き換えられます。

TFTP:

注：この例では、IPアドレスが192.168.100.139のTFTPサーバからrunning-config.txtという名前のバックアップされた実行コンフィギュレーションファイルが、スイッチのスタートアップコンフィギュレーションファイルとしてダウンロードされます。

SCP：

注：この例では、IPアドレスが192.168.100.139のSCPサーバから、バックアップされた実行コンフィギュレーションファイルconfig.txtが、スイッチのスタートアップコンフィギュレーションファイルとしてダウンロードされます。ユーザ名とパスワードとしてciscoとcisco12345を使用します。

ステップ3：キーボードのYを押して、既存の設定ファイルを上書きします。

TFTP:

SCP：

これで、CLIを使用してコンフィギュレーションファイルをスイッチに正常にダウンロードできました。