目的

Sx500スイッチのスタック構成により、スタック内のすべてのスイッチを1つの論理スイッチとして設定および管理できます。スタックは、スタック内のアクティブユニットから、スタックされたスイッチのすべてのポートを使用して設定できる単一のユニットと考えることができます。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでスタックを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.2.7.76

スタックの初期設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [System Mode and Stack Management]を選択します。「システムモードとスタック管理」ページが開きます。

[Operational Status（運用ステータス）]領域には、次の情報が表示されます。

- [スタックモード(Stack Mode)]：デバイスがスタックの一部であるかどうかが表示されます。

– スタンドアロン：スイッチはスタックの一部ではなく、単独で動作します。

– ネイティブスタック：スイッチはスタックの一部であり、ユーザ設定に基づいてアクティブ/メンバ/スタンバイとして動作します。

- [Stack Topology]：スイッチがスタックの一部である場合、このフィールドには、使用されているスタックトポロジのタイプが表示されます。

注：使用するスタックポート、スタックケーブルの向き、およびアクティブなスイッチ選択プロセスによって、スイッチスタックが異なる場合があります。

- Ring：スイッチは、リングトポロジを使用するスタックの一部であり、完全な冗長性を備えています。上の図は、リングスタックトポロジの例を示しています。リングトポロジでスタックケーブル接続が失敗すると、スタックはチェーントポロジに戻りますが、それでも1つのスタックとして機能します。障害のあるリンクを修復または交換して、リングトポロジに戻ります。

注：使用するスタックポート、スタックケーブルの向き、およびアクティブなスイッチ選択プロセスによって、スイッチスタックが異なる場合があります。

- [システムモード(System Mode)]：スタック内のデバイスがレイヤ2モードかレイヤ3モードかを表示します。レイヤ3モードは、ルーティング機能をサポートします。

- Active Election Status：スタックアクティブユニットの選択方法が表示されます。可能なオプションは次のとおりです。

- Automatic Active Election：アクティブが自動的に選択されます。

- Force Active：アクティブがユーザーによって選択され、強制されていることを示します。再起動後も、このオプションを選択すると、スイッチはアクティブのままになります。[スタックユニット番号(Stack Unit Number)]ドロップダウンリストから、アクティブにする力を選択します。詳細はステップ5を参照してください。

- System Up Time：各セグメントが10分のスイッチ間で交換される時間セグメント（アップタイム）の数に基づいて、アクティブが選択されていることを示します。最も大きい番号がアクティブです。

– ユニットID：スイッチに同じタイムセグメントがある場合、最も低いユニットIDに基づいてアクティブが選択されます。

- MACアドレス：スイッチのユニットIDも同じ場合、使用可能な最小のMACアドレスに基づいてアクティブが選択されます。

ステップ2:[System mode]フィールドのオプションボタンをクリックして、スタックをリブート後にレイヤ2モードにするか、レイヤ3モードにするかを定義します。アクティブスイッチがレイヤ2またはレイヤ3モードに設定されている場合、メンバスイッチも自動的に変更されます。

注：スタックに接続されているすべてのデバイスは、同じシステムモードである必要があります。

ステップ3：スタック管理設定テーブルで、スタック設定を変更するスイッチの横にあるチェックボックスをオンにします。

スイッチに関する次の情報が表示されます。

- Stack Unit Number：スタック内のスイッチのユニットID。

- Model Name：スイッチのモデル名。

- Stack Connection 1：最初のスタックポートの情報。これは、スタック接続のトラブルシューティング、設定、または理解に使用されます。

- Port：スタックポートのID。例：S1またはXG1。

- Speed：最初のスタックポートの速度。

- Neighbor：最初のスタックポートに接続されている現在のスイッチのネイバー。

- Stack Connection 2:2番目のスタックポートの情報。これは、スタック接続のトラブルシューティング、設定、または理解に使用されます。

- Port：スタックポートのID。例：S1またはXG1。

- Speed:2番目のスタックポートの速度。

- Neighbor:2番目のスタックポートに接続されている現在のスイッチのネイバー。

ステップ4:[スタックユニットモード(Stack Unit Mode)]ドロップダウンリストから[ネイティブスタック(Native Stacking)]を選択します。

ステップ5:[Stack Unit Number]ドロップダウンリストから、スタック内のスイッチのユニット番号を選択します。ユニットに番号を付ける場合はAutoを選択します。1、2、3、または4を選択して、指定したユニット番号をユニットに割り当てます。ユニットにその番号を割り当てて、再起動後にアクティブユニットにする場合は、[1-Force Active]または[2-Force Active]を選択します。

ステップ6:[Stack Ports]ドロップダウンリストから、スタックに使用するスイッチ上のポートのペアを選択します。

注：イーサネットケーブルを銅線してスイッチをスタックする場合は、S1-S2コンボ1Gを選択します。光ファイバケーブルを使用してスイッチをスタックする場合は、G3/G4を選択します。

ステップ7:[Stack Ports Speed]ドロップダウンリストから、スタックのポート速度を選択します。可能な値は、1G（1ギガビット）および5G（5ギガビット）です。 接続が100 Mbpsの場合は、ドロップダウンリストで1Gオプションのみを使用できます。ポート速度は、スタックに接続されているすべてのスイッチで同じである必要があります。

ステップ8:[Apply and Reboot]をクリックし、設定したデバイスを再起動します。スイッチのリブートには1 ～ 2分かかります。