目的

ユーザアカウント設定は、デバイスのWeb設定ユーティリティにアクセスできるユーザを管理（追加、編集、削除）するために使用されます。管理者パスワードが失われたり忘れたりしている場合は、パスワード回復サービスオプションを使用してパスワードをリセットできます。

この記事では、ユーザアカウントの設定と管理方法、およびSx500シリーズスタッカブルスイッチでパスワード回復サービスを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76

ユーザアカウントの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [User Accounts]を選択します。「ユーザー・アカウント」ページが開きます。

パスワードの回復

ステップ1:[Enable] チェックボックスをオンにして、スイッチでパスワード回復サービスを有効にします。このオプションを有効にすると、コンソールポートに物理的に接続されたエンドユーザは、ブートメニューに入り、パスワード回復プロセスを開始できます。処理が完了すると、ユーザはパスワード認証なしでデバイスにログインできます。

ステップ2:[Apply]をクリックします。

ユーザの追加

ステップ1:[Add]をクリックして、ユーザーを追加します。[Add User Account]ウィンドウが表示されます。

ステップ2：新しいユーザのユーザ名を[User Name]フィールドに入力します。ユーザ名には英数字を使用できます。

ステップ3:[Password]フィールドにパスワードを入力します。  パスワードには、英数字と特殊文字を使用できます。

ステップ4:[Confirm Password]フィールドに同じパスワードを入力します。

注：両方のパスワードは同じである必要があります。

[パスワード強度メーター]には、パスワードの強度が最小、弱、または強のいずれであるかが表示されます。

ステップ5：コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して、ユーザレベルを割り当てる必要があるオプションボタンをクリックします。

- 読み取り専用CLIアクセス(1)：番号1は、ユーザがUser Execモードでコマンドを実行できる特権レベルと、レベル0でコマンドを実行できる特権レベルを示します。レベル0は、ユーザがhelp、enable、disable、およびexitコマンドを実行できます。

- 読み取り/制限付き書き込みCLIアクセス(7)：番号7は、特権レベルを示します。このレベルでは、特権EXECのshowコマンドを実行できます。さらに、レベル1と0のコマンドも実行できます。

- 読み取り/書き込み管理アクセス(15):15という数字は、サポートコマンドを実行し、コマンドに権限を割り当てることができる最高レベルの権限を示します。

ステップ6:[Apply]をクリックして、[Close]をクリックします。

ユーザがユーザアカウント表に追加されます。

ユーザの編集

ステップ1：編集する必要があるユーザーを確認します。ユーザーアカウント情報を編集するには、[編集]をクリックします。[Edit User Account]ウィンドウが表示されます。

ステップ2:[User Name]ドロップダウンリストから目的のユーザを選択します。

タイムサーバ：上記の「ユーザーの追加」セクションのステップ3～5に従います。

ステップ3:[Apply]をクリックして、[Close]をクリックします。

ユーザの削除

ステップ1：削除する必要があるユーザを確認します。[Delete] をクリックします。

目的のユーザがユーザアカウント表から削除されます。