目的

ネットワークデバイスで行われた設定変更は、実行コンフィギュレーション（揮発性メモリ）に保存され、ネットワークデバイスがリブートされると削除されます。これらの設定を保持するには、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーション（不揮発性メモリ）にコピーするか、別のデバイスに保存する必要があります。

この記事では、さまざまなシステム設定ファイルを表示する方法と、設定ファイルをコピー/保存する方法について説明します。また、ファイルがいつ作成または変更されたのか、およびSx500シリーズスタッカブルスイッチのスタートアップコンフィギュレーションファイルをクリアする方法に関するレポートも提供します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

構成ファイルのプロパティの表示

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [File Management] > [Configuration Files Properties]を選択します。[構成ファイルのプロパティ]ページが開きます。

- ミラー構成は、スイッチによって作成された実行コンフィギュレーションのコピーです。システムはスタートアップコンフィギュレーションをミラー構成にのみコピーできます。スイッチがリブートされると、ミラー設定は工場出荷時のデフォルトに戻ります。バックアップ構成と同様に動作します。これにより、ミラー構成ファイルを自動的に作成できます。実行コンフィギュレーションのコピーは、次の3つの条件に基づいています。スイッチは24時間連続して動作しています。24時間実行コンフィギュレーションに対して設定変更が行われていなければ、3つ目は、スタートアップコンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションと同じ場合です。デフォルトでは有効になっています。

ステップ2:（オプション）自動的に作成されたミラー構成ファイルを停止するには、[自動ミラー構成]フィールドの[有効化]チェックボックスをオフにします。

コンフィギュレーションファイルテーブルには次の情報があります。

- Configuration File Name：スタートアップコンフィギュレーションや実行コンフィギュレーションなど、さまざまなシステム設定ファイルを表示します。

- Startup Configuration：スイッチの起動時またはリブート時に使用される設定。

- Running Configuration：揮発性メモリに保存されているスイッチで実行されている現在の設定。

- [作成時刻]：変更されたファイルの最新の日時が表示されます。

コンフィギュレーションファイルのクリア

ステップ1：設定ファイルテーブルの目的のチェックボックスをオンにして、目的の設定ファイルをクリアします。

ステップ2:[ファイルのクリア]をクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルとバックアップコンフィギュレーションファイルをクリアします。

コンフィギュレーションファイルのコピー/保存

任意のウィンドウでApplyをクリックすると、スイッチの設定に加えられた変更は実行コンフィギュレーションにのみ適用されます。スイッチをリブートすると失われるので、実行コンフィギュレーションファイルを別のコンフィギュレーションファイルにコピーすることが非常に重要です。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [File Management] > [Copy/Save Configuration]を選択します。[構成のコピー/保存]ページが開き、デフォルト設定が表示されます。

ステップ2:[Source File Name]フィールドで目的のオプションボタンをクリックし、コピーする必要があるコンフィギュレーションファイルを選択します。使用可能な設定ファイルは次のとおりです。

- 実行コンフィギュレーション：スイッチで実行されている現在のコンフィギュレーションは、揮発性メモリにあります。

- スタートアップコンフィギュレーション：スイッチの起動時またはリブート時に使用される設定。

- バックアップ設定：スタートアップコンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションがクラッシュした場合、不揮発性メモリに保存された設定を使用できます。

- ミラー構成：実行コンフィギュレーションが少なくとも24時間変更されない場合、ミラー構成に自動的に保存され、適切なイベント重大度でログメッセージが生成されます。

ステップ3:[Destination File Name]フィールドで、目的のファイル設定オプションボタンをクリックし、[Source File Name]フィールドのコンフィギュレーションファイルを上書きする場所を指定します。

注：[機密データ(Sensitive Data)]フィールドは、ステップ3で[バックアップ設定(Backup configuration)]を選択すると有効になります。

Secure Sensitive Data(SSD)は、パスワードやキーなどのデバイス上の機密データを保護するアーキテクチャです。SSDは、機密データを含むコンフィギュレーションファイルの安全なバックアップと共有も可能にします。SSDのルールを設定するには、『SG500xシリーズスタッカブルスイッチのセキュアな機密データ管理ルールの設定』を参照してください。

ステップ4:[Sensitive Data（機密データ）]フィールドで目的のオプションボタンをクリックして、バックアッププロセスで機密データを保存する方法を定義します。

- [除外(Exclude)]：機密データはバックアップ設定に保存されません。

- Encrypted：機密データは暗号化された形式でのみ保存されます。

- プレーンテキスト：機密データはプレーンテキストとしてのみ保存されます。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

手順 6：[OK] をクリックします。

ステップ7:（オプション）設定の変更はデフォルトで実行コンフィギュレーションに保存され、スイッチがリブートされると、すべての実行コンフィギュレーションが失われます。そのため、ユーザに通知するには、スイッチWebユーティリティの右上に保存アイコンが表示されます。保存アイコンの点滅を無効にするには、「保存アイコンの点滅を無効にする」をクリックしてください。ただし、推奨されません。