目的

TCPとUDPは、インターネットプロトコルスイートのコアプロトコルの1つであるトランスポートプロトコルです。TCPとUDPの両方がTCP/IPモデルのトランスポート層で動作し、TCPは3ウェイハンドシェイクを使用して信頼性の高い接続を確立するのに対し、UDPは信頼性が低いが、TCPと比較するとして高速です。ネットワークデバイスは、デバイスの管理を容易にするためにTCPまたはUDPを使用するサービスの一部を提供します。サービスは、要件に基づいて有効または無効にできます。

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでTCP/UDPサービスを有効または無効にする方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76

TCP/UDPサービスの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Security] > [TCP/UDP Services]を選択します。[TCP/UDP Services]ページが開きます。

ステップ2:[Enable]チェックボックスをオンにして、それぞれのTCP/UDPサービスを有効にします。使用可能なオプションは次のとおりです。

- HTTPサービス：Webサーバとの通信に使用されるプロトコルです。TCPを使用する

- HTTPSサービス：Hypertext Transfer Protocol Secureの略。これはHTTPに似ていますが、TLSまたはSSLを使用してデータの暗号化と復号化を行うため、HTTPよりも安全です。TCPを使用する

- SNMPサービス：Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク管理プロトコル）の略。これは、ルータ、スイッチ、プリンタなどのIPネットワーク上のデバイスを管理するために使用されます。通常はUDPを使用します。

- Telnetサービス：インターネットおよびコンソールを介してリモートマシンと通信する仮想端末を作成するために使用されます。Telnetを介して行われる通信は、プレーンテキスト形式です。TCPを使用する

- SSHサービス：セキュアシェル(SSH)を表します。これは、安全でないネットワーク（多くの場合、インターネット）によって接続されている2台のマシン間に安全な接続を作成するために使用されます。 これはTelnetに似ていますが、より安全です。SSHを介して行われる通信は暗号化されます。TCPを使用する

ステップ3:[Apply]をクリックします。

[TCPサービステーブル(TCP Service Table)]には、現在アクティブな各サービスの次のフィールドが表示されます。

- [Service Name]：スイッチがTCPサービスを提供するアクセス方式。

- SSH：スイッチのコマンドラインへの暗号化アクセスを提供します。

- Telnet：スイッチのコマンドラインへの暗号化されていないアクセスを提供します。

- HTTP：スイッチのWebインターフェイスへの暗号化されていないアクセスを提供します。

- HTTPS：スイッチのWebインターフェイスへの暗号化されたアクセスを提供します。

- Type：サービスが使用するIPプロトコル。

- TCP:IPv4ホスト間の信頼性の高い接続を提供します。

- TCP6:IPv4ホストとIPv6ホストの間に信頼性の高い接続を提供します。

- ローカルIPアドレス：スイッチがサービスを提供するローカルIPアドレス。

- ローカルポート：スイッチがサービスを提供するローカルTCPポート。

- リモートIPアドレス：サービスを要求するリモートデバイスのIPアドレス。

- リモートポート：サービスを要求するリモートデバイスのTCPポート。

- State：サービスのステータス。

- Listening：スイッチがローカルポートでこのサービスへの接続を受け入れていることを示します。

- Established：アクティブな接続を示します。

- Time wait：閉じられたにもかかわらず、順不同のパケットがファイアウォールを通過できるように追跡されている接続を示します。

[UDPサービステーブル(UDP Service Table)]には、現在アクティブな各サービスの次のフィールドが表示されます。

- [Service Name]：スイッチがUDPサービスを提供するアクセス方式。

- SNMP：スイッチのコマンドラインへの暗号化されていないアクセスを提供します。

- Bonjour – スイッチのコマンドラインへの暗号化されていないアクセスを提供します。

- Type：サービスが使用するIPプロトコル。

- TCP:IPv4ホスト間の信頼性の高い接続を提供します。

- TCP6:IPv4ホストとIPv6ホストの間に信頼性の高い接続を提供します。

- ローカルIPアドレス：スイッチがサービスを提供するローカルIPアドレス。

- ローカルポート：スイッチがサービスを提供するローカルUDPポート。

- アプリケーションインスタンス：UDPサービスのサービスインスタンス。（たとえば、2人の送信者が同じ宛先にデータを送信する場合）。